目標

Cisco FindIT Network Probe為網路管理員提供必不可少的工具，幫助其通過Web瀏覽器安全監控和管理Cisco裝置。

系統配置頁面允許您定義各種系統級引數，這些引數通常適用於網路中的所有裝置。這些引數包括時間設定、域名服務和管理員身份驗證等配置。您可以分別為這些區域建立配置檔案，也可以使用嚮導為單個工作流程中的每個區域建立配置檔案。然後，將配置檔案應用到一個或多個裝置組，然後推送到裝置。

本檔案假設所有裝置皆已啟用簡易網路管理通訊協定(SNMP)。FindIT Network Management是一個基於Web的網路管理器，使用SNMP來監控和管理網路上的節點或裝置。這些節點或裝置必須啟用SNMP才能與FindIT網路管理器通訊。

本文檔旨在向您展示如何通過嚮導在FindIT Network Probe中配置裝置組的系統設定以及手動配置。

配置系統設定

嚮導配置

步驟1.登入到FindIT網路探測，然後選擇System Configuration > Wizard。

步驟2.在「組選擇」區域的說明欄位中輸入配置概要檔案的說明。此部分配置是必需的，無法跳過。註：在本示例中，使用接入點。

步驟3.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。如果未配置任何新組，則包含所有網路裝置的預設裝置組將出現在Device Group區域。如果您想知道如何建立新裝置組，請按一下此處獲取說明。

附註：在本示例中，選擇了Wireless Devices。

步驟4.按一下Next。

步驟5.在「時區」下拉選單中，選擇網路所在的時區。

附註：在本示例中，使用美洲/紐約(GMT-4:00)。

步驟6.（可選）如果貴國遵守夏令時(DST)，請選中Enable Daylight Saving覈取方塊。

步驟7.按一下單選按鈕選擇夏令時模式。

選項包括：

- 按日期 — 選擇此模式可根據一年中的特定日期和時間指定DST的引數。

- Recurring — 選擇此模式以將DST設定為在不同月份的兩天之間發生。

附註：在本示例中，選擇了Recurring。有關時間設定的更詳細配置，請按一下此處。

步驟8。如果您在步驟7中選擇了循環，請在月欄位中輸入一個數字，該數字對應於您希望DST開始的年份中的月份。使用1-12之間的數字。

附註：在此欄位中輸入的數字不得大於在「收件人」欄位中輸入的數字。

步驟9.在周欄位中，輸入希望DST開始的月份周。

附註：在本例中，2用於顯示月的第2週。

步驟10.從Day下拉選單中，按一下希望DST開始的一週中的某天。

附註：在本示例中，使用星期日。

步驟11.在「時間」下拉選單中，使用向上或向下箭頭選擇希望DST開始的當天時間。

附註：在本示例中，使用6:57AM。

步驟12.在「至」區域中，重複從步驟12到步驟15的步驟以指定您希望DST結束的月、周、日期和時間

附註：在本例中，DST設定為在星期日的06:59PM於11月1日結束。

步驟13.從Daylight Saving Offset下拉選單中，選擇DST應偏移當前時間的分鐘數。選項為+15、+30、+45和+60。

附註：在本示例中，使用+45。

步驟14.選中Use NTP覈取方塊以將系統配置為從網路時間協定(NTP)伺服器獲取資源時間。

步驟15.在NTP Server1 欄位中，輸入NTP伺服器地址。主機名可由一個或多個標籤組成，這些標籤由最多63個字母數字字元組成。如果主機名包含多個標籤，則每個標籤都用句點分隔。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用0.ciscosb.pool.ntp.org。

步驟16。（可選）在NTP Server2欄位中輸入第二個NTP伺服器地址。如果NTP Server1無法同步到網路，則此命令將用作備份。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在此示例中，使用1.ciscosb.pool.ntp.org。

步驟17.按一下「下一步」繼續，如果要跳過此部分的配置，請按一下「跳過」。

步驟18。（可選）在Domain Name欄位中，輸入網域名稱系統(DNS)名稱。如果輸入的域名有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，resolver1.opendns.com用作域名。

步驟19.在DNS Server1欄位中，輸入DNS伺服器位址。這是網際網路通訊協定第4版(IPv4)位址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。如果您的Internet伺服器提供商(ISP)已經提供DNS伺服器地址，請輸入路由器中找到的地址。

附註：在本示例中，使用了208.67.222.222。

步驟20。（可選）輸入在主伺服器無法訪問時充當故障轉移的備份DNS伺服器地址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：本示例使用208.67.220.220。

步驟21.按一下「下一步」繼續，或按一下「跳過」跳過此部分的配置。

步驟22.在Username和Password欄位中建立本機使用者名稱和密碼。這些是管理使用者對網路裝置的訪問。如果裝置上存在本地使用者，則這些使用者將被以下配置的使用者替換。要建立多個使用者，請按一下+（新增）圖示。

附註：總共可以建立四個本地使用者憑證。在本示例中，僅建立一個本地使用者。

步驟23.（可選）選中Use complex passwords覈取方塊以啟用或禁用密碼檢查。

步驟24.按一下下一步。應用配置之前，您現在應該進入一個頁面來檢查設定。按一下「完成」儲存配置。如果要返回至上一個配置頁面進行更改，請按一下「上一步」。

現在，您應該已經通過嚮導建立或新增裝置組的新系統配置檔案。

手動配置

配置時間設定

步驟1。在導航窗格中，選擇System Configuration > Time Management。

步驟2.按一下+(新增)圖示建立新配置檔案。

附註：如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Description欄位中輸入配置的說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在「時區」下拉選單中，選擇網路所在的時區。

注意：在本示例中，使用的是美洲/紐約(GMT-4:00)。

步驟6.如果貴國遵守夏令時(DST)，請選定「啟用夏令時」覈取方塊。

附註：並非所有時區都使用DST。

步驟7.按一下單選按鈕選擇夏令時模式。

選項包括：

- 按日期 — 選擇此模式可根據一年中的特定日期和時間指定夏令時(DST)的引數。如果選擇此選項，請跳至步驟8。

- Recurring — 選擇此模式以將DST設定為在不同月份的兩天之間發生。如果選擇此選項，請跳至步驟11。

步驟8.如果您在步驟7中選擇了按日期，請在「自」區域中按一下日曆圖示以選擇您要啟動DST的日期、月份和年份。按一下「完成」。

附註：在本示例中，使用了2016/03/13。

步驟9.在日曆圖示後的欄位中，按一下向上或向下箭頭以選擇希望DST開始的時間。

附註：在本示例中，使用12:12 AM。

步驟10.在To區域中，重複步驟8至步驟9的步驟以指定希望DST結束的日期、月份、年和時間。

附註：在本示例中，DST設定為在2016年11月16日凌晨2:57結束。

步驟11。如果您在步驟7中選擇了循環，請在月欄位中輸入一個數字，該數字對應於您希望DST開始的年份中的月份。使用1-12之間的數字。

附註：在此欄位中輸入的數字不得大於在「收件人」欄位中輸入的數字。

步驟12.在周欄位中，輸入希望DST開始的月份周。

附註：在本例中，2用於顯示月的第2週。

步驟13.從Day下拉選單中，按一下希望DST開始的一週中的某天。

附註：在本示例中，使用星期日。

步驟14.在「時間」下拉選單中，使用向上或向下箭頭選擇希望DST開始的當天時間。

附註：在本示例中，使用了6:57 AM。

步驟15.在「至」區域中，重複從步驟11到步驟14的步驟以指定您要結束夏令時的月、周、日和時間。

附註：在本示例中，DST設定為在星期日的06:59在11月1日第一週結束。

步驟16.從Daylight Saving Offset下拉選單中，選擇DST應偏移當前時間的分鐘數。選項為+15、+30、+45和+60。

附註：在此示例中，+45用作偏移。

步驟17.選中Use NTP覈取方塊以將系統配置為從NTP伺服器獲取資源時間。

步驟18.在NTP Server1欄位中，輸入NTP伺服器地址。主機名可由一個或多個標籤組成，這些標籤由最多63個字母數字字元組成。如果主機名包含多個標籤，則每個標籤都用句點分隔。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用0.ciscosb.pool.ntp.org。

步驟19。（可選）在NTP Server2欄位中輸入第二個NTP伺服器地址。如果NTP Server1無法同步到網路，則此命令將用作備份。如果輸入的NTP伺服器地址有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在此示例中，使用1.ciscosb.pool.ntp.org。

步驟20。如果這是新配置，請按一下Save。

如果要修改現有配置，請按一下Update。

現在，您應該已經手動成功建立或修改裝置組的時間設定。

設定 DNS解析器

步驟1。在導航窗格中，選擇System Configuration > DNS Resolvers。

步驟2.按一下+(add)圖示以建立新的配置檔案。如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Description欄位中輸入配置的說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在Domain Name欄位中，輸入DNS名稱。如果輸入的域名有效，該欄位中將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用resolver1.opendns.com。

步驟6.在DNS Server1欄位中，輸入DNS伺服器位址。這是網際網路通訊協定第4版(IPv4)位址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。如果您的Internet伺服器提供商(ISP)已經提供DNS伺服器地址，請輸入路由器中找到的地址。

附註：在本示例中，使用了208.67.222.222。

步驟7.（可選）輸入在主伺服器不可訪問時將充當故障轉移的備份DNS伺服器地址。如果輸入的DNS伺服器地址有效，該欄位將顯示綠色複選標籤。

附註：在本示例中，使用了208.67.220.220。

步驟8.如果是新配置，請按一下Save。

如果要修改現有配置，請按一下Update。

現在，您應該已經手動成功建立或修改裝置組的DNS設定。

設定 真實的答 目錄

步驟1。在導航窗格中，選擇System Configuration > Authentication。

步驟2.按一下+(add)圖示以建立新的配置檔案。如果要修改現有配置檔案，請按一下要修改的配置檔案單選按鈕，然後按一下位於工作窗格左上角的「編輯」圖示。

步驟3.在Device Group Selection區域的Description欄位中輸入配置的說明。

附註：在本示例中，使用接入點。

步驟4.在Device Group區域中，選擇要配置的裝置組，然後按一下以 對其進行對映。可以選擇多個組。

附註：在本示例中，使用無線裝置。

步驟5.在Username和Password欄位中建立本機使用者名稱和密碼。如果裝置上存在本地使用者，則這些使用者將被以下配置的使用者替換。這些是管理使用者對網路裝置的訪問。要建立多個使用者，請按一下+（新增）圖示。

附註：總共可以建立四個本地使用者憑證。在本示例中，僅建立一個本地使用者。

步驟6.如果是新配置，請按一下Save。

如果要修改現有配置，請按一下Update。

現在，您應該已經手動成功配置或修改裝置組身份驗證設定。