目標

本文檔旨在向您展示如何使用Cisco Business Mobile應用升級網路中思科業務裝置的韌體。

簡介

Cisco Business Mobile應用允許您從流動裝置部署和管理網路中受支援的思科業務交換機和無線接入點。

使用思科企業移動應用，您可以輕鬆升級思科企業裝置的韌體。

要瞭解更多資訊，請繼續閱讀！

適用軟體 |版本

- 思科商務行動應用程式 | 1.0.24(指向App Store的連結)

思科企業移動應用的系統要求

運行iOS 13.0及更高版本的Apple iOS裝置支援思科企業移動應用。

以下思科業務裝置可由思科業務移動應用管理：

- 思科商務220系列智慧型交換器

- 思科商務250系列智慧型交換器

- 思科商務350系列託管交換器

- 思科商務100系列存取點

- 思科商務100系列網狀延伸器

- 思科商務200系列存取點

升級韌體

建議在非工作時間升級韌體，以避免工作中斷。

步驟1

開啟思科企業移動應用。

步驟2

選擇Network Devices。

步驟3

選擇要升級韌體的裝置。在本示例中，CBS350交換機被選中。

步驟4

（可選）要檢視裝置的當前韌體版本，請按一下More按鈕。

當前軟體版本將列在Device Information部分。

步驟5

要升級韌體，請選擇Actions按鈕。

步驟6

按一下「Upgrade firmware」。

第7步

按一下「Upgrade」。

步驟8

按一下Confirm繼續。

升級過程將需要幾分鐘。

步驟9

升級過程完成後，您將看到一條通知。按一下「完成」。

結論

就這麼簡單！使用思科企業移動應用將所有裝置更新為最新韌體，盡享網路的高效能。

是否想瞭解有關思科企業移動應用的更多文章？別看了！按一下以下任意標籤以直接進入該主題。好好享受！

概觀             零日             疑難排解             裝置管理             幫助頁面             重新啟動裝置             調試日誌