目標

Cisco Business Dashboard提供的工具可幫助您使用Web瀏覽器輕鬆監控、管理和配置Cisco 100至500系列網路裝置，例如交換機、路由器、無線接入點(WAP)和思科企業無線裝置。它還通知您有關裝置和思科支援通知，例如新韌體的可用性、裝置狀態、網路設定更新，以及任何不再享受保修或不受支援合約覆蓋的已連線裝置。

Cisco Business Dashboard的Logging Settings頁面控制平台將保留在不同軟體模組的日誌檔案中的資訊。此資訊對支援工程師使用Cisco Business Dashboard診斷問題具有重大意義，Cisco Business Dashboard可幫助工程師進行故障排除並提供適當的設定。

本文提供有關如何管理思科業務控制面板上的日誌設定的說明。

適用裝置 |軟體版本

- 思科業務控制面板 | 2.2

管理思科業務控制面板上的日誌設定

配置思科業務控制面板上的日誌記錄設定

步驟1

- 登入思科業務控制面板管理使用者介面。

- 按一下選單按鈕。

- 選擇System。

- 選擇Log Settings。

步驟2

為每個設定選擇單選按鈕。選項包括：

- 錯誤 — 僅錯誤級別消息。

- 警告 — 警告和錯誤。

- 資訊 — 資訊性消息及更高版本。這是預設設定。

- 調試 — 包括低級調試消息的所有消息。

步驟3

選擇所有設定後，按一下Save。

步驟4

（可選）要將選項恢復為預設日誌記錄設定，請按一下重置。

步驟5

要下載日誌檔案，請按一下Download Log File。

步驟6

預設情況下，檔案會以.gz檔案的形式傳送到Downloads文件夾。需要解壓縮此檔案。

第7步

按一下右鍵並選擇您要使用的解壓縮應用程式。在本範例中，使用了7-Zip。選擇將檔案解壓到您選擇的位置。如有必要，請重複此步驟。

步驟8

按一下右鍵該檔案並選擇文本檔案讀取器。在本例中，我們使用Edit with Notepad++。

現在，您應該已經成功配置了思科業務控制面板上的日誌記錄設定。檢視日誌！