目錄

簡介

UCSM受管裝置

UCS管理器Web介面

命令列介面(CLI)

UCSM Visore

C系列獨立裝置

Intersight

簡介

本文為管理員提供在UCS環境中獲取特定型號和運行版本的物理磁碟的說明。它涵蓋UCS Manager(UCSM)受管裝置、C系列獨立裝置和Intersight中宣告的裝置的多種方法。

UCSM受管裝置

對於UCSM管理的裝置，管理員可以使用幾種不同的方法確定驅動器的韌體。

UCS管理器Web介面

導覽至Equipment > Firmware Management > Installed Firmware。 在此介面中顯示思科產品識別符號(PID)，而不是供應商型號。下面介紹的其他方法允許在必要時對供應商模型進行過濾。

命令列介面(CLI)

管理員還可以使用CLI獲取模型和運行版本。例如，希望標識受FN70545影響的裝置的管理員將使用以下命令。

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

管理員可以使用UCSM Visore在整個環境中進行查詢。可通過將瀏覽器指向https://[UCSM VIP]/visore.html來訪問UCSM Visore。為Class或DN輸入storageLocalDisk，為Property輸入型號，為Val1輸入裝置型號。例如，希望標識受FN70545影響的裝置的管理員將輸入LT0400MO和LT1600MO。

C系列獨立裝置

管理員可以使用思科整合管理控制器(IMC)檢視安裝的驅動器。若是RAID控制器連線的驅動器，請導航至儲存> RAID控制器> 物理驅動器資訊 > 查詢資料。

Intersight

在Intersight中宣告了具有Essentials許可的伺服器的管理員能夠在Intersight中檢視伺服器詳細資訊。管理員可以通過轉至伺服器 >(選擇伺服器) > 清單 > 選擇儲存控制器來檢視清單。

如果管理員希望確定未完成的軟體諮詢或現場通知的硬體型號/版本，則如果管理員擁有Advantage許可，則可以利用Intersight諮詢。這將在一個位置顯示受影響的設備。