問題：

如何在WSA和Cisco Catalyst 3550之間配置WCCP重定向？

環境：

思科網路安全裝置(WSA)

Cisco Catalyst 3550

Cisco Catalyst 3500

WCCP

有關為WCCP配置Cisco Catalyst 3550的詳細資訊和示例，請參閱以下思科支援文章：

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/application-networking-services/500-series-content-engines/29461-wccp-3550-29461.html