目錄

問題：

環境：

問題：

為什麼此站點被阻止並出現瀏覽器錯誤「MALWARE_GENERAL， BLOCK-MALWARE」？

環境：

思科網路安全裝置(WSA),AsyncOS 6.x及更高版本

下面的通知代碼

通知代碼：(1, MALWARE_GENERAL， BLOCK-MALWARE，, 0x0021aee7, 1220506712.572, QAAAAAAAAAAAKP8ACA==, http://www.domain.com/) is，因為上述URL具有低Web信譽評分（預設WBRS等於或低於–6.0），因此被WBRS過濾器訪問策略中的預設設定阻止。

信譽得分較低的原因在於，站點當前或過去被檢測到通過垃圾郵件陷阱傳送垃圾郵件/病毒/特洛伊木馬程式。

如果您要繞過針對網站的WBRS掃描，可以使用URL類別將網站列入白名單，因為它們優先於Web信譽過濾。有關如何手動將網頁白名單的詳細資訊，請參閱「如何在WSA上手動將網頁白名」。