目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

配置Network Associates PGP客戶端以連線到Cisco VPN 3000集中器

配置Cisco VPN 3000集中器以接受來自Network Associates PGP客戶端的連線

相關資訊

簡介

本文描述如何配置運行6.5.1版的Cisco VPN 3000集中器和Network Associates Pretty Good Privacy(PGP)客戶端，以接受彼此的連線。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco VPN 3000集中器版本4.7

- Networks Associates PGP客戶端6.5.1版

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

配置Network Associates PGP客戶端以連線到Cisco VPN 3000集中器

使用此過程配置Network Associates PGP客戶端以連線到VPN 3000集中器。

1. 啟動PGPNet >主機。

2. 按一下「Add」，然後按一下「Next」。

3. 選擇Gateway選項，然後按一下Next。

4. 輸入連線的描述性名稱，然後按一下下一步。

5. 輸入VPN 3000 Concentrator的公共介面的主機域名或IP地址，然後按一下Next。

6. 選擇Use public-key cryptographic security only，然後按一下Next。

7. 選擇Yes，然後按一下Next。新增新主機或子網時，它允許您在連線受到保護後訪問專用網路。

8. 選擇Subnet，然後按一下Next。

9. 選擇Allow insecure communications，然後按一下Next。

VPN 3000集中器處理連線的安全，而不是PGP客戶端軟體。

10. 輸入描述性名稱以唯一標識要連線的網路，然後按一下下一步。

11. 輸入VPN 3000 Concentrator後面的網路的網路號和子網掩碼，然後按一下Next。

12. 如果有更多內部網路，請選擇Yes。否則，選擇No，然後按一下Next。

配置Cisco VPN 3000集中器以接受來自Network Associates PGP客戶端的連線

使用以下過程配置Cisco VPN 3000集中器以接受來自Network Associates PGP客戶端的連線：

1. 選擇Configuration > Tunneling and Security > IPSec > IKE Proposals。

2. 在Inactive Proposals（非活動建議）列中選擇IKE-3DES-SHA-DSA建議，即可啟用該建議。接下來，按一下Activate按鈕，然後按一下Save Needed按鈕。

3. 選擇Configuration > Policy Management > Traffic Management > SAs。

4. 按一下「Add」。

5. 將除以下欄位以外的所有欄位保留為預設設定：

- SA名稱：建立唯一名稱以標識此名稱。

- 數位證書：選擇安裝的伺服器標識證書。

- IKE建議：選擇IKE-3DES-SHA-DSA。

6. 按一下「Add」。

7. 選擇Configuration > User Management > Groups，按一下Add Group，然後配置以下欄位：

注意：如果所有使用者都是PGP客戶端，則可以使用基本組(Configuration > User Management > Base Group)，而不是建立新組。如果是，請跳過Identity頁籤的步驟，並僅完成IPSec頁籤的步驟1和2。

在Identity頁籤下，輸入以下資訊：

1. 組名：輸入唯一名稱。（此組名稱必須等於PGP客戶端數位證書中的OU欄位。）

2. 密碼：輸入組的密碼。

在IPSec頁籤下，輸入以下資訊：

1. 驗證:將此項設定為None。

2. 模式配置：取消選中此項。

8. 按一下「Add」。

9. 始終根據需要進行儲存。

相關資訊

- Cisco VPN 3000系列集中器支援頁面

- IPSec支援頁面

- VPN軟體下載(僅限註冊客戶)

- 技術支援 - Cisco Systems