目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

步驟1.下載ISO檔案

步驟2.從KVM控制檯安裝映像

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹在UCS硬體模型上遠端重新安裝Cisco安全網路分析(SNA)軟體的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco安全網路分析

- 思科整合式管理控制器(CIMC)

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下元件：

- 思科流量感應器4240（M5硬體）

- CIMC版本4.1(1d)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

建議的程式是從CIMC通過基於核心的虛擬機器(KVM)控制檯遠端重新安裝SNA作業系統(OS)。要完成此操作，請按照以下步驟操作：

步驟1.下載ISO檔案

重新安裝SNA作業系統需要適用裝置型號的ISO檔案。要下載所需的ISO檔案：

1.訪問思科軟體中心,https://software.cisco.com。

2.在「Download and Upgrade」部分，選擇「Software Download」。

3.在「選擇產品」欄位中鍵入Secure Network Analytics。按Enter鍵。

4.選擇適用的虛擬裝置型號。

附註：ISO檔案僅位於裝置的虛擬版本中。例如，如果需要重新安裝流量收集器4210裝置的SNA作業系統，必須選擇虛擬流量收集器。

5.在選擇軟體型別下，選擇Secure Network Analytics System Software，然後選擇所需的軟體版本。

6.找到虛擬裝置型號所需的ISO檔案。

7.下載檔案。

步驟2.從KVM控制檯安裝映像

1.登入CIMC。

2.按一下螢幕右上角的Launch KVM。

3. KVM控制檯啟動後，選擇Virtual Media > Activate Virtual Devices。

4.等待建立連線。

5.按一下Virtual Media > Map CD/DVD。

6.瀏覽步驟1中下載的ISO檔案，然後按一下Map Drive。

7.按一下Virtual Media，確認正確的檔案已對映到CD/DVD驅動器。

8.選擇Power > Reset System(Warm Boot)以開始重新啟動過程。

9.系統詢問時，按F6鍵進入「Boot Menu（啟動選單）」。

10.選擇Cisco vKVM對映vDVD1.xx引導裝置，然後按ENTER。

11.從虛擬CD/DVD驅動器開始安裝過程。

12.等待作業系統安裝完成。

13.成功安裝作業系統後，裝置將重新啟動。

14.使用Stealthwatch(SNA)OS開機。

此時，重新安裝過程已完成。

驗證

如果重新安裝過程成功，則裝置啟動後，必須提示您輸入登入螢幕。

相關資訊

- 如需其他協助，請聯絡技術協助中心(TAC)。需要有效的支援合約： 思科全球支援聯絡人.

- 您還可以在此處訪問思科安全分析社群。

- 技術支援與文件 - Cisco Systems