目錄

簡介

必要條件

採用元件

移除連線的過程

1.從FireSIGHT管理中心刪除雲連線

2.從FireAMP雲控制檯註銷FireSIGHT管理中心

簡介

FireSIGHT管理中心允許您在思科雲成功註冊後從思科雲接收掃描、惡意軟體檢測和隔離記錄。記錄作為惡意軟體事件儲存在FireSIGHT管理中心資料庫中。本文提供有關如何成功刪除FireSIGHT管理中心與思科雲之間的連線的說明。

注意：為避免將來出現任何註冊或連線問題，您必須按照本文檔中提供的步驟進行重新映像或替換FireSIGHT管理中心。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下產品：

- FireSIGHT管理中心（也稱為防禦中心）

- FireAMP雲端主控台

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

移除連線的過程

要刪除FireSIGHT管理中心和FireAMP雲控制檯之間的連線，請遵循以下說明：

1.從FireSIGHT管理中心刪除雲連線

第1步： 以管理許可權登入到FireSIGHT管理中心的Web使用者介面。導航至 FireAMP > FireAMP管理.

第2步： 載入頁面後，按一下操作列下可用的刪除圖示。

步驟3: 系統將彈出Confirm對話方塊。按一下Yes刪除與FireAMP控制檯的連線，或按一下No取消刪除。

2.從FireAMP雲控制檯註銷FireSIGHT管理中心

附註：如果更換了FireSIGHT管理中心，但未從管理中心刪除連線，請使用此過程。

第1步： 使用使用者名稱和密碼登入FireAMP控制檯。導航到Accounts > Applications。在Applications頁面上，您將看到所有授權與FireAMP雲控制檯進行通訊的應用。

第2步：  按一下要刪除的FireSIGHT管理中心的 註銷。例如，以下螢幕截圖顯示了作為應用程式的防禦中心750。

步驟3:  按一下OK繼續，或按一下Cancel停止註銷過程。

提示：完成流程後，如果您遇到問題，請閱讀本文件以對此進行故障排除。