目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

驗證

Firepower管理中心升級

Firepower裝置升級

疑難排解

簡介

本檔案介紹使用Firepower服務、調適型安全裝置(ASA)、FTD和FMC升級裝置的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下產品：

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- 在ASA上運行的FirePOWER(SFR)服務模組

此外，還需要從https://software.cisco.com/download/find/firepower下載用於firepower裝置的軟體

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下產品和軟體版本：

- Firepower管理中心

- 在ASA上運行的FirePOWER服務模組

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

步驟1.導覽至System > updates，並尋找您要升級到的版本，如下圖所示。

如果希望升級的版本未顯示在螢幕上，請繼續執行步驟2。

如果要升級的版本顯示在螢幕上，請繼續執行步驟4。

步驟2.將升級檔案上傳到FMC上。導覽至system>updates，然後按一下Upload Update，如下圖所示。

步驟3.選擇要上傳的檔案，然後選擇Upload，如下圖所示。

步驟4.選擇安裝圖示，如下圖所示。

注意：升級後，系統將執行重新引導。

步驟5.選擇裝置並選擇安裝按鈕以開始升級，如下圖所示。

步驟6.在Notification Icon > Tasks上驗證升級過程，如下圖所示。

驗證

Firepower管理中心升級

導覽至Help > About，確認您有所需的版本，如下圖所示。

Firepower裝置升級

導覽至Devices > Device Management，然後驗證您是否具有所需的版本，如下圖所示。

疑難排解

如果升級程式失敗，請產生疑難排解檔案並開啟TAC案例。請參閱本指南，以生成故障排除檔案。

Cisco Firepower檔案生成故障排除過程