目錄

簡介

必要條件

集中管理群集支援的最大電腦數量是多少？

簡介

本文檔介紹集中管理集群中支援的最大裝置數量。

必要條件

本文檔中的資訊基於思科郵件安全裝置和所有AsyncOS版本。

集中管理群集支援的最大電腦數量是多少？

為了獲得最佳效能，思科建議使用者將單個集群限制在20台或更少裝置上。