目錄

簡介

必要條件

更改WebVPN標題

更改標題

應用自定義

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔說明如何更改WebVPN登入頁面和門戶頁面上顯示的標題。通過使用可以通過基於Web的自定義編輯器進行編輯的自定義設定，ASA提供了一種方法，幾乎可以改變WebVPN門戶的所有外觀。此配置是使用ASDM 6.0(2)在運行軟體版本8.0(2)的ASA上執行的。

有關使用CLI在ASA 7.2版中自定義WebVPN頁面的詳細資訊，請參閱自定義WebVPN頁面。

有關使用CLI在ASA 8.0版中自定義無客戶端SSL VPN(WebVPN)頁面的詳細資訊，請參閱自定義無客戶端SSL VPN頁面。

必要條件

本文檔是有關在ASA上配置WebVPN的一組文檔的一部分。

更改WebVPN標題

本節提供用於更改WebVPN登入頁和門戶頁上顯示的標題的資訊。

更改標題

完成以下步驟以上傳和配置新標題：

1. 導航至Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization。

2. 選擇要編輯的自定義項或建立新自定義項。

注意：建議您不要對預設自定義項進行重大更改。

3. 若要更改瀏覽器視窗的標題，請替換Logon Page > Browser Window（預設檢視）下的Title欄位中的文本。

4. 若要更改登入前顯示在頁面本身上的標題，請導航到標題面板>登入頁面，然後替換「文本」欄位中的文本。

5. 要在登入後更改瀏覽器視窗的標題，請導航到Portal > Browser Window，然後在Browser Window欄位中輸入文本。

6. 若要更改登入後顯示在頁面本身上的標題，請導航到Portal > Title Panel，然後替換Text欄位中的文本。

7. 按一下右上角的Save。

應用自定義

務必確保將您配置的自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組），以便新標題顯示在登入頁面和門戶頁面上。除非使用者使用Group-URL連線到ASA，否則必須將自定義項應用到DefaultWEBVPNGroup以使新標題在登入前顯示。此表顯示了對於給定配置必須在何處應用自定義。表後的步驟顯示如何在連線配置檔案（隧道組）中配置自定義。

完成以下步驟，在連線配置檔案（隧道組）中配置自定義：

1. 導航至Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection Profiles。

2. 選擇DefaultWEBVPNGroup（或所需的組），然後按一下Edit。

3. 在左窗格中選擇Advanced > Clientless SSL VPN。

4. 驗證是否將您的自定義選擇為Portal Page Customization。

驗證

導航到ASA的WebVPN登入頁，驗證標題已更改且自定義項已正確應用。

疑難排解

如果未顯示新標題，請確保將自定義項應用到正確的連線配置檔案（隧道組）。 有關詳細資訊，請參閱應用自定義。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems