目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

X.21電纜元件

X.21 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

X.21 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

相關資訊

簡介

本檔案介紹X.21電纜元件和引腳佈局（資料終端裝置 — DTE和資料通訊 — DCE）。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

X.21電纜元件

X.21 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

下表中的箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

- — 表示不適用的方向

60針*1*

訊號

說明

方向

15針

訊號

J1-48J1-47

GND MODE_2

賣空組

—

—

—

J1-51J1-52

GND MODE_DCE

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND -

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

3號雙絞線

—>—>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS -

2號雙絞線

—>—>

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

6號雙絞線

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+Receive—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

第1號雙絞線

<— <—

J2-5 J2-12

指示+指示 —

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

5號雙絞線

<— <—

J2-6 J2-13

計時+計時 —

J1-15防護板

Control_GND -

第4號雙絞線

—

J2-8防護罩

控制GND —

*1*未引用的任何引腳均未連線。

X.21 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

60針*1*

訊號

說明

方向

15針

訊號

J1-48J1-47

GND MODE_2

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

—

—

J1-46

Shield_GND -

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

6號雙絞線

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS -

第1號雙絞線

<— <—

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

3號雙絞線

—>—>

J2-4 J2-11

Receive+Receive—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS -

2號雙絞線

—>—>

J2-5 J2-12

指示+指示 —

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

第4號雙絞線

—>—>

J2-6 J2-13

計時+計時 —

J1-15防護板

Control_GND -

5號雙絞線

—

J2-8防護罩

控制GND —

*1*未引用的任何引腳均未連線。

相關資訊

- 連線串列網路模組

- 技術支援與文件 - Cisco Systems