目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

纜線

紅色電纜

黑色電纜

KG84A/Avanti工作配置

相關資訊

簡介

本文檔包含有關使用Codex LSI 24/24和Avanti 2200系列同步數據機將KG-84A電纜連線到Sun串列埠和思科網關的配置資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本：

- KG-84A

- Avanti 2200系列同步資料機

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

纜線

本節介紹使用Codex數據機將KG-84A連線到Cisco或Sun串列埠所需的電纜。Cisco埠正在運行同步連線，而Sun埠是非同步的。

紅色電纜

RS 232端

KG側（紅色J3聯結器）凹式

引腳

名稱

針腳編號

1

框架接地

2

2

TD

—>

17

3

RD

<—

6

4

RTS

—>

11

5

CTS

<—

19

6

DSR

<—

51

7

訊號接地

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<—

40

20

DTR

—>

38

同步電纜（KG到思科）需要以下兩條：

15

Tx Clk

15

17

Rx Clk

20

附註：

- KG-84A對許多訊號使用差分輸入。必須將針腳9、18和46連線到KG聯結器上的針腳1（如上所示）。引腳9、18和46是某些訊號的另一端（未使用）。此外，請勿將KG側的針腳7、22、41或53連線起來。這些是差分放大器輸出，應該保持開路。

- 請勿將KG和Sun串列埠之間的非同步鏈路的15-15和17-20連線進行電纜連線。

黑色電纜

RS 232端

KG側（黑色J2聯結器）凹式

引腳

名稱

針腳編號

1

框架接地

2

2

TD

<—

15

3

RD

—>

13

4

RTS

<—

29

5

CTS

—>

27

6

DSR

—>

51

7

訊號接地

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

—>

34

20

DTR

<—

17

同步操作的時鐘：

15

Tx Clk

—>

21

17

Rx Clk

—>

19

24

外部TC

<—

32

KG84A/Avanti工作配置

本部分概述了用於連線KG-84A和Avanti數據機以形成同步鏈路的工作電纜/配置。根據下圖所示連線兩個Sun串列埠時，配置和電纜已證明有效。以下鏈路資訊用於同步電路。

Sun <==> KG-84A <==> Avanti Modem <==> Avanti Modem <==> KG-84A <==> Sun

RS-232C

KG-84A紅側

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

KG-84A紅側

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

KG-84A上的前面板設定如下（要解碼交換機設定，請參閱KG84A文檔或裝置上的內部前面板）：

引數

設定

時鐘

1 — 在一側2 — 在另一側

資料模式

2

資料速率，Rx

B4（更改為適當的值）

資料速率，Rx

B4（更改為適當的值）

步進脈衝輸入

1、+0

Intfc（介面）

1

同步。模式

5

Tty模式

1

資料長度

同步（更改為適當的值）

通訊模式

1

Avanti數據機在機櫃內有一系列汲取開關。請參閱數據機文檔，瞭解每個選項的詳細資訊。其中有些選項對於同步鏈路的正確操作是必不可少的；其他選項則可能因需要而有所不同。這些交換機的配置如下：

交換器

設定

S5

HD On（非RTS設定）

S6

CC Int TC

S7

2（將速度與KG和Sun設定相匹配）

S8

電源級別= -30 kb（交換機6的設定可能不同）CTS延遲= 0（交換機4）

S9

MED.範圍（對於其他應用程式，這些設定可能不同）低4W

均衡器跳線：內建

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems