目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

將點對點(1+1)轉換為BLSR

相關資訊

簡介

本檔案介紹在ONS 15454網路中將點對點(1+1)組態（含兩個節點）升級為雙光纖雙向線路交換環(BLSR)的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CISCO ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CISCO ONS 15454版本4:全部

- CISCO ONS 15454版本3:3.3.0及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

本文檔使用具有兩個節點（節點1和節點2）的實驗室設定(請參見圖1)。

圖1 — 拓撲

當前設定是點對點(1+1)配置。線路容量為OC-48。工作/主用埠和保護/備用埠分別位於插槽5和插槽6(請參見圖2)。

圖2 — 點對點(1+1)配置

目前有兩條電路(請參見圖3)。

圖3 — 兩個電路

將點對點(1+1)轉換為BLSR

完成以下步驟，將點對點(1+1)組態轉換為雙光纖BLSR環：

1. 登入到兩個節點之一。

2. 檢查Alarms和Conditions頁籤，確保沒有針對網路的活動警報或條件。繼續操作之前，請解決任何與網路相關的警報。

3. 按一下Circuits頁籤(請參見圖4中的箭頭A)。

圖4 — 匯出CTC資料：電路

4. 匯出CTC（電路）資料以供參考，因為您需要刪除一些電路，並在以後重新建立這些電路。請完成以下步驟：

1. 選擇「File > Export」(參見圖4中的箭頭B)。

2. 在「匯出」對話方塊中選擇一種資料格式(請參見圖5)。 您有三個選項：

- 作為HTML(As HTML) — 此選項將資料儲存為不帶圖形的簡單HTML表格檔案。您可以使用諸如Netscape Navigator、Microsoft Internet Explorer等應用程式或能夠開啟HTML檔案的其它應用程式來檢視或編輯檔案。

- As CSV — 此選項將CTC表儲存為逗號分隔值(CSV)。

- 作為TSV — 此選項將CTC表儲存為製表符分隔的值(TSV)。

圖5 - 「EXPORT（匯出）」對話方塊

3. 導航到要儲存檔案的目錄。

4. 按一下「OK」（確定）。

5. 按一下右鍵登入節點旁的span，然後按一下快捷選單中的Circuits(請參見圖6)。

圖6 — 從快捷選單中選擇電路

出現「Circuits on Span（Span上的電路）」視窗(請參見圖7)。

圖7 - Span上的電路

6. 確保活動同步傳輸訊號(STS)電路的總數不超過span頻寬的50%。使用您在步驟4中匯出的電路清單記錄屬於span上頻寬的50%以上的任何電路。您需要刪除這些電路，並在後面的過程中再次建立它們。

在「Circuit（電路）」列中，出現標題為Unused的塊(請參見圖7)。 此數字必須超過span頻寬的50%。對於OC-48，在span上調配的STS不得超過24個。對於OC-12，在span上調配的STS不得超過6個。

7. 對點對點到BLSR轉換所涉及的每個節點重複步驟3和4。

8. 確保要轉換為BLSR的span兩端的1+1工作插槽處於活動狀態。記下哪些插槽可用，以及步驟12中供參考的保護埠。完成以下步驟：

1. 在「節點」檢視中，按一下維護>保護。

2. 驗證「Selected Group（選定組）」窗格中的工作插槽/埠在「Selected Group（選定組）」部分下是否顯示為「Working/Active（工作/活動）」(請參見圖2)。

9. 在支援點對點span的每個節點上刪除保護組。請完成以下步驟：

1. 在「節點」檢視中，按一下Provisioning > Protection頁籤。

2. 選擇要刪除的保護組，然後按一下Delete(請參見圖8)。

圖8 — 刪除保護組

3. 在Delete Protection Group確認消息框中按一下Yes。

圖9 — 刪除保護組

4. 重複步驟(a)到(d)，在span的每一端刪除保護組。

10. 檢驗光纖從一端節點上的保護埠到另一端節點上的保護埠。

11. 在步驟8中提到的前面的「保護」插槽上建立SONET資料通訊通道(SDCC)終止。在節點1和節點2上執行以下過程：

1. 在「Node（節點）」檢視中按一下「Circuits（電路）」>「DCC/GCC」(請參見圖10)。

圖10 — 建立SDCC終止

2. 按一下「Create」。系統將顯示Create SDCC Terminations對話方塊(請參見圖11)。

圖11 — 建立SDCC終止對話方塊

3. 點選埠以終止SDCC。要選擇多個埠，請按SHIFT鍵或CTRL鍵。

4. 按一下「Port State（埠狀態）」區域中的「Set to IS」單選按鈕(請參見圖11中的箭頭A)。

5. 確保未選中Disable OSPF on DCC Link覈取方塊(請參見圖11中的箭頭B)。

6. 按一下「OK」(參見圖11中的箭頭C)。

12. 對於您在STS上調配的電路（OC12 BLSR為STS 7至12,OC-48 BLSR為STS 25至48,OC-192 BLSR為STS 97至192），請刪除每個電路。請參考步驟6中的電路清單中的符號。

注意：刪除電路可能會影響服務。

13. 在網路檢視中選擇Provisioning > BLSR，然後按一下Create BLSR(請參閱圖12)。

圖12 — 建立BLSR

14. 在BLSR Creation對話方塊中設定BLSR屬性(請參見圖13)。

- 振鈴型別:選擇BLSR環型別：雙光纖或四光纖。

- 速度:選擇BLSR環速度

- 振鈴ID:分配振鈴ID。值必須介於0和9999之間。

- 恢復時間（環恢復或Span恢復）：設定在環狀交換器後流量還原為原始工作路徑之前要經過的時間。預設值為5分鐘。

圖13 - BLSR屬性

15. 按「Next」（下一步）。出現網路圖形(請參閱圖14)。

圖14 - BLSR拓撲

16. 按兩下網路圖中的BLSR span行。如果span線路的DCC連線到構成完整環的其他線路卡，線路將變為藍色並顯示Finish按鈕。如果線路未形成完整振鈴，則按兩下span線路，直到形成完整振鈴。

17. 按一下Finish完成兩個光纖BLSR的建立。出現BLSR(請參見圖15)。

圖15 — 驗證2個光纖BLSR的建立

18. 重新建立您在步驟12中刪除的電路。

19. 在網路檢視中，按一下電路。在「Protection（保護）」列下，兩個電路都顯示2F-BLSR(請參見圖16)。 在轉換之前，兩個電路都顯示1+1(請參見圖3)。

圖16 — 電路

相關資訊

- Cisco ONS 15454過程指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems