目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

慣例

如何向UPSR新增節點

檢查電路完整性

啟動強制保護交換機

將光纖連線到新節點

重新啟動CTC

更新電路

釋放保護交換機

如何從UPSR中刪除節點

刪除要刪除的節點上丟棄的電路

相關資訊

簡介

本文說明如何新增和移除單向路15454交換環(UPSR)中的交換器節點。 使用包含詳細說明的完整文檔實驗設定，文檔將引導讀者完成在UPSR中首先新增節點然後刪除節點的必要步驟

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

背景資訊

本文使用包含三個節點（Node1、Node2和Node3）的實驗室設定示例，以演示如何在Node1和Node3之間新增和刪除第四個節點(Node4)。此網路圖顯示此處使用的設定：

在本文檔中，假設新節點安裝了所有卡並完成了調配，然後即被機架安裝並通電。調配包括：

- 一般

- 網路

- 計時

- SONET資料通訊通道(SDCC)

- 將光纖埠投入使用

有關前面任務的參考資料可在Cisco ONS 15454過程指南3.4版的設定UPSR一節中找到。請務必在新節點上運行測試流量，以驗證所有硬體是否正常運行。請在過程開始之前執行此操作。開始之前，還應該識別和標籤所有涉及的纖維。

注意：一次只能向UPSR新增一個節點。

注意：新增節點和刪除節點的過程會影響服務，應在維護時段內執行，因為涉及保護交換。由於生成樹重新收斂，任何乙太網流量都可能出現長達三分鐘的中斷。所有其他流量最多會承受50毫秒的命中。此外，移除節點的程式會在每個電路經過移除的節點時改變同步傳輸訊號(STS)或虛擬支路(VT)，從而造成刪除和重建所花費的時間段的中斷。這取決於操作員對思科傳輸控制器(CTC)的熟練程度。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

如何向UPSR新增節點

此過程涉及您：

- 檢查電路完整性。

- 啟動強制保護交換機。

- 將光纖連線到新節點。

- 重新啟動CTC。

- 更新電路。

- 釋放強制保護開關。

如從CTC網路檢視中所見，這是實驗設定中的UPSR環拓撲：

檢查電路完整性

完成所提供的指令中的步驟，檢查電路完整性：

1. 從CTC網路檢視確認所有電路都處於Active狀態。

如果任何電路處於Incomplete狀態，則不要繼續。請參閱在ONS 15454上配置電路的最佳實踐文檔，以解決電路處於Incomplete狀態的問題。

2. 繼續進行之前，請確認所有電路均處於Active狀態。

啟動強制保護交換機

完成以下說明以啟動強制保護交換機：

1. 手動強制流量從插入新節點(Node4)的span。

2. 如果UPSR環沒有錯誤，強制保護交換機可能導致服務中斷。檢查UPSR中的所有光纖卡的PM Stats:

1. 登入到環中的每個架。

2. 按一下每個UPSR光纖卡。

3. 選擇Performance。

4. 按一下「Refresh」。

5. 驗證所有欄位是否包含零值。

如果在所有欄位中看到零值，則span不會執行任何錯誤。

注意：在強制保護交換機期間，流量不受保護。

3. 在「網路」檢視中，找到要插入新節點的span，實驗設定中的Node1到Node3。

按一下右鍵span並從選單中選擇Circuits。此時會開啟一個視窗，顯示span上的電路。

4. 從UPSR Switch Selector下拉選單中選擇Force。

5. 按一下「Apply」。

6. 在確認對話方塊提示中按一下Yes以使更改生效。

注意：現在所有流量都強制來自此範圍。流量現在採用環另一端的替代路徑。

7. 在資訊性對話方塊中按一下OK。

將光纖連線到新節點

完成以下說明以將光纖連線到新節點：

1. 手動斷開Node1和Node3之間的光纖，然後將光纖從Node1和Node3連線到新的Node4。

2. 確保環周圍有從東向西的配置。

註：建議最佳做法，將架子中最右側的光纖中繼卡視為East光纖，將架子中最左側的光纖中繼卡視為West光纖。

在先前的實驗設定中，我們連線：

- 插槽13節點3到插槽5節點4

- 插槽13節點4到插槽5節點1

在每種情況下，建議的最佳做法是僅連線Tx光纖，並在連線Rx光纖之前檢查光線強度。Rx級別可在Cisco ONS 15454參考指南3.4版的卡參考部分找到。

重新啟動CTC

關閉並重新啟動CTC應用程式。

注意：此時，在節點1和節點3上與新節點4相鄰的光卡上看到未配備路徑(UNEQ-P)警報是正常的。

在「網路」檢視中，可以看到新節點：

更新電路

完成以下步驟以更新電路：

1. 按一下Circuits頁籤，等待幾分鐘，以便電路完成載入（包括跨距）。

一旦電路完成載入，請注意某些電路處於Incomplete狀態。記下Incomplete電路的數量。

2. 所有Incomplete電路都需要更新，以便考慮新增的Node4。

按一下右鍵Node4，然後從選單中選擇Update Circuits With New Node。

3. 將出現一個對話方塊，指示電路已更新。

電路一次變成Active。

4. 當所有電路都更新時，將出現一個確認對話方塊，指示更新的電路數。

此數字應與步驟1中提到的Incomplete電路數相匹配。此時，所有電路都應為Active。

5. 在對話方塊中按一下OK。

註：如果更新後的電路數與步驟1中說明的電路數不匹配，或者仍然有Incomplete電路，則重複步驟2至5。

釋放保護交換機

完成以下步驟以釋放保護開關：

1. 按一下右鍵與新Node4相鄰的任一跨距，然後選擇Circuits。

2. 在「UPSR Switch」下拉選單中，選擇「Clear」，然後選擇「Apply」。

出現確認對話方塊時，按一下Yes。

3. 在資訊對話方塊中按一下確定。

如何從UPSR中刪除節點

現在Node4已經成功新增到UPSR環中，請通過過程將其刪除。新增一些用於演示的電路（丟棄在Node4上），以便從對當前實驗設定進行一些細微更改開始：

此過程涉及您：

- 刪除被刪除節點丟棄的電路。

- 啟動保護交換機。

- 移除節點。

- 重新光纖相鄰節點。

- 刪除並重建通過已移除節點時更改STS或VT的電路。

刪除要刪除的節點上丟棄的電路

完成以下步驟，刪除在被移除的節點上丟棄的電路：

1. 識別並刪除在節點4丟棄的電路。

注意：此步驟影響服務。刪除電路之前，請確保已移動在此節點丟棄的所有流量。

在「網路」或「電路」檢視中，在源列或目標列中標識包含要刪除的節點（節點4）的所有電路。按一下Source或Destination列標題以對列進行排序。

2. 按一下電路以突出顯示它以刪除這些電路，然後按一下Delete。

出現確認對話方塊時，按一下Yes。

3. 出現資訊性對話方塊時，按一下OK。

按Ctrl或Shift鍵可突出顯示要刪除的多個電路。

4. 識別並記錄通過要移除的節點(Node4)時更改STS或VT的任何電路的引數。

這些電路將在本過程的最後一步中被刪除並重新建立。此任務最好在要刪除的節點(Node4)的機架檢視中完成。

5. 在「擱板」檢視中，按一下電路，確保Scope從下拉選單設定為Node。

這樣您只能看到在這個節點經過或丟棄的電路。

6. 分別突出顯示每個電路，然後按一下Edit。

在「編輯」視窗中，確保顯示詳細對映框已選中。您現在應該看到電路進入和離開節點的STS和VT。如果二者不匹配，則在此過程的最後步驟15中記錄用於刪除和重新建立的電路。

在實驗室設定的上一個螢幕截圖中，您可以看到電路實際上通過Node4更改了STS和VT。它通過STS2、VT1-1進入，並通過STS3、VT2-1退出。在此過程的最後一步需要刪除該電路並重新建立。

7. 對出現在節點檢視中的所有電路重複步驟6。

8. 手動強制流量遠離連線到Node4的所有跨區。

9. 如果UPSR環沒有錯誤，強制保護交換機可能導致服務中斷。

檢查UPSR中的所有光纖卡的PM Stats:

- 登入到環中的每個架。

- 按一下每個UPSR光纖卡。

- 選擇Performance。

- 按一下「Refresh」。

- 驗證所有欄位是否包含零值。

注意：在強制保護交換機期間，流量不受保護。

10. 在「網路」檢視中，按一下右鍵連線到Node4的span，然後從選單中選擇電路。

11. 在UPSR Switch Selector中，從下拉選單中選擇Force，然後按一下Apply。

在確認對話方塊中按一下Yes。這會強制來自跨度的所有流量，這會導致其採用環另一端的替代路徑。

12. 對連線到Node4的所有跨區重複步驟11。

完成後，Node4將完全隔離。

13. 重新連線相鄰節點1和節點3之間的光纖。

在本示例中，您將插槽5節點1連線到插槽13節點3。

將光纖重新連線到相鄰節點時，建議最佳做法是先僅連線Tx光纖，然後在連線Rx光纖之前檢查光線強度。Rx級別可在Cisco ONS 15454參考指南3.4版的卡參考部分找到。

14. 重新連線所有光纖後，開啟新連線的Node3和Node4的Alarms頁籤，並驗證span卡沒有警報。

繼續操作之前，請解決所有警報。

15. 現在刪除並重建步驟4中確定的電路。從「網路」檢視中定位每個電路。

一次選中一個電路，然後按一下Delete按鈕。電路刪除完成後，在對話方塊中按一下OK。按一下Create按鈕並用此過程的步驟4中記錄的相同引數重建電路。

相關資訊

- 在ONS 15454上配置電路的最佳實踐

- 技術支援與文件 - Cisco Systems