目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

背景資訊

多站點如何有用

其他優勢

支援的拓撲

拓撲

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用Cisco Nexus 9000系列交換機配置和驗證乙太網VPN/虛擬可擴展LAN多站點環境。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 多重協定標籤交換(MPLS)第3層VPN

- 多重通訊協定 — 邊界閘道通訊協定(MP-BGP)

- 乙太網路VPN(EVPN)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

leaf1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

系統：版本7.3(0)N1(1)

leaf2#

N9K-C92160YC-X

NXOS：版本9.2(3)

骨幹1#

N9K-C9396PX

NXOS：版本9.2(3)

骨幹2#

N9K-C9396PX

NXOS：版本9.2(3)

多站點BG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：版本9.2(3)

多站點BG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS：版本9.3(1)

多站點骨幹2#

N9K-C9372TX-E

NXOS：版本9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS：版本9.2(3)

MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS：版本7.0(3)I7(5)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

EVPN多站點邊界網關的最低軟體和硬體要求。

專案

需求

Cisco Nexus硬體

● Cisco Nexus 9300 EX平台

● Cisco Nexus 9300 FX平台

● Cisco Nexus 9332C平台

● Cisco Nexus 9364C平台

●含X9700-EX線路卡的Cisco Nexus 9500平台

● Cisco Nexus 9500平台，帶X9700-FX線路卡

Cisco NX-OS軟體

Cisco NX-OS軟體版本7.0(3)I7(1)或更高版本

虛擬可擴充區域網路(VXLAN)BGP EVPN站點的站點內部節點的硬體和軟體要求與未安裝EVPN多站點邊界網關的站點內部節點相同

背景資訊

資料中心是一個資源池，它包含計算能力、儲存和支援任何業務環境所需的應用程式。正確規劃資料中心基礎設施設計至關重要。現在，瞭解什麼是關鍵要求以及它們是如何克服的。現代IT基礎設施和資料中心部署需要高可用性、以更快的速度擴展的能力、高效能且始終線上。

幾個案例探討了DC設計/架構領域的重要需求：

- 埠密度通過FEX得到改善。

- 通過硬體虛擬化(UCS)提高了計算容量。

- 接入層上行鏈路頻寬通過FI、Port-Channel來提高。

- 機箱級冗餘由vPC改進。

- SDN交換矩陣通過ACI進行了改進 — 在交換矩陣中自動進行底層和重疊。

- DCNM改進了快速部署和支援新服務。

- 通過暗光纖或波長服務提高了長距離應用的頻寬要求。

- 在所有地理冗餘和擴展都是突發/擴展資料中心環境的重要屬性，多站點VxLAN/EVPN可幫助我們獲得更好的DCI解決方案。

多站點如何有用

外部連線包括資料中心與網路其餘部分的連線：與Internet、WAN或園區之間的連線。為外部連線提供的所有選項都具有多租戶感知功能，並側重於到外部網路域的第3層傳輸。

- EVPN是下一代多合一VPN解決方案。

- 它不僅能完成許多其他的VPN技術的工作，而且效能也更好。

- 與傳統網路整合。

- 選擇性廣告/擴展：

- 僅擴展L2 — 可使用第2類路由擴展的特定VLAN/子網。

- 僅擴展L3 — 特定的L3域可以使用第5類路由進行擴展。

- 使用型別4路由自動發現冗餘組。

- 混疊、批次提取地址、使用Type-1路由的SH/AA MH指示。

- 使用第3類路由自動發現組播隧道端點和MCAST隧道型別。

其他優勢

·跨資料中心和雲實現工作負載平衡。

·對中斷採取主動響應 — 降低接近災害（如颶風、洪水等）的風險。

·資料中心維護和遷移 — 計畫在一段時間內發生的事件，與舊網路整合。

·備份和災難恢復。

支援的拓撲

- BGW到雲模型

- 脊柱和超脊柱模型之間的BGW

- 主幹模型上的BGW

- BGW背對背模式

拓撲

設定

驗證

疑難排解

若要疑難排解，請參閱在多站點環境中排除EVPN/VxLAN故障

相關資訊

- VXLAN EVPN多站點設計和部署白皮書

- 設定VXLAN EVPN多站點