目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

BFD概述

BFD操作模式

排除BFD故障

BFD關閉

BFD鄰居翻蓋

由於資料包丟失而導致的鄰居擺動

由於引數設定太低而出現鄰居擺動

未配置嚴格模式時，BFD不會進行故障轉移

有用的顯示命令

顯示BFD鄰居詳細資訊

顯示BFD摘要

Show BFD Drops

顯示BFD鄰居歷史記錄

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何疑難排解Cisco IOS® XE中的雙向轉送偵測(BFD)問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案所述內容不限於特定軟體或硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

BFD概述

雙向轉發檢測(BFD)是一種檢測協定，旨在為所有媒體型別、封裝、拓撲和路由協定提供快速轉發路徑故障檢測時間。除了快速轉發路徑故障檢測外，BFD還為網路管理員提供了一致的故障檢測方法。由於網路管理員可以使用BFD以統一速率而不是不同路由協定hello機制的可變速率來檢測轉發路徑故障，因此網路配置檔案和計畫更簡單，並且重新收斂時間一致且可預測。

一對系統在兩個系統之間的每條路徑上週期性地傳輸BFD分組，並且如果系統停止接收BFD分組足夠長的時間，則假定到達相鄰系統的該特定雙向路徑中的某些元件已經失敗。在某些情況下，系統可以協商不定期傳送BFD資料包以減少開銷。  然而，減少更新數量和頻率會影響BFD的靈敏度。

該圖顯示了簡單網路中的BFD建立，其中有兩個路由器配置了OSPF和BFD。OSPF發現鄰居(1)時，會向本地BFD進程傳送請求，以啟動與OSPF鄰居路由器(2)的BFD鄰居會話。建立與OSPF鄰居路由器的BFD鄰居會話(3)。啟用BFD後，其他路由協定也會使用相同的進程。

BFD操作模式

BFD Echo Mode - Echo mode is enabled， and running with asynchronous BFD。可以在一側禁用此模式，以非對稱方式運行，也可以在鄰居的兩側運行。  回應資料包由轉發引擎傳送，然後沿同一路徑轉發回來。  回應要求介面本身的源地址和目的地址以及目的UDP埠3785設定回顯資料包。鄰居將回顯返回給發起者，這樣可以最大程度地減少資料包的處理負載，並增加BFD可能的靈敏度。通常，回顯不會轉發到鄰居的控制平面，以減少延遲和CPU負載。

BFD非同步模式 — 非同步模式通過兩個鄰居之間交換控制資料包來跟蹤鄰居的可用性，這需要兩端靜態配置BFD。

排除BFD故障

BFD關閉

BFD故障日誌消息對於隔離故障會話至關重要。  有幾個不同的原因可以看到：

DETECT TIMER EXPIRED — 路由器不再接收BFD keepalive流量並超時。

ECHO FAILURE — 路由器不再從另一端接收其BFD應答。

RX DOWN — 路由器收到鄰居發來的已關閉的通知。

RX ADMINDOWN — 已在鄰居裝置上禁用BFD。

*Mar 31 19:35:51.809: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4111 handle:3,is going Down Reason: RX DOWN

*Mar 31 19:35:51.811: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 19:35:51.812: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4111 neigh proc:BGP, handle:3 active

*Mar 31 19:36:33.377: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4113 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Mar 31 19:36:33.380: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4113 neigh proc:OSPF, handle:1 active

*Mar 31 19:36:33.381: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.30.30.30 on GigabitEthernet3 from FULL to DOWN, Neighbor Down: BFD node down

*Mar 31 19:35:59.483: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4110 handle:2,is going Down Reason: RX ADMINDOWN

*Mar 31 19:36:02.220: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:3 act

在確認BFD會話關閉的原因和問題的方向性之後，您可以開始隔離可能的原因：

- 單向介質故障

- 配置更改

- BFD在路徑中阻塞

- 一台裝置的CPU或轉發故障

BFD鄰居翻蓋

由於資料包丟失而導致的鄰居擺動

頻繁的BFD抖動通常是由於鏈路有損，導致BFD控制資料包或回波丟失。  如果有多個不同的會話關閉原因，則這更意味著資料包丟失。

*Apr  4 17:18:25.931: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: RX DOWN

*Apr  4 17:18:25.933: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:27.828: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:32.304: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:32.304: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:34.005: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:34.418: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Apr  4 17:18:34.420: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4100 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:42.529: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:42.529: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:43.173: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

為了隔離資料包丟失，對相關介面進行嵌入式資料包捕獲非常有用。  基本命令包括：

monitor capture <name> interface <interface> <in|out|both>

monitor capture <name> match ipv4 protocol udp any any eq <3784|3785>

您還可以使用存取清單進行過濾，以匹配BFD控制和回應封包。

config t

ip access-list extended <ACLname>

permit udp any eq 3784

permit udp any eq 3785

end

monitor capture <name> interface <interface> <in|out|both>

monitor capture <name> access-list <ACLname>

在本例中，入站介面上的捕獲顯示BFD控制資料包始終接收，但回聲是間歇性的。  從5秒到15秒的時間戳，沒有返回本地系統10.1.1.1的回顯資料包。這表示從BFD路由器到其鄰居存在丟失。

BFDrouter#show run | section access-list extended

ip access-list extended BFDcap

10 permit udp any any eq 3784

20 permit udp any any eq 3785

BFDrouter#mon cap BFD interface Gi1 in

BFDrouter#mon cap BFD access-list BFDcap

BFDrouter#mon cap BFD start

Started capture point : BFD

BFDrouter#mon cap BFD stop

Stopped capture point : BFD

BFDrouter#show mon cap BFD buffer brief

----------------------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source      destination      dscp    protocol

----------------------------------------------------------------------------

...

212   54    4.694016   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

213   54    4.733016   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

214   54    4.735014   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

215   54    4.789012   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

216   54    4.808009   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

217   54    4.838006   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

218   66    4.857002   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

219   66    5.712021   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

220   66    6.593963   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

221   66    7.570970   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

222   66    8.568971   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

223   66    9.354977   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

224   66   10.250979   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

225   66   11.154991   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

226   66   11.950000   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

227   66   12.925007   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

228   66   13.687013   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

229   66   14.552965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

230   66   15.537967   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

231   66   15.641965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

232   66   15.656964   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

233   54   15.683015   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

234   54   15.702011   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

235   54   15.731017   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

236   54   15.752012   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

由於引數設定太低而出現鄰居擺動

在低速鏈路上，必須注意適當的BFD引數。  間隔和最小接收值是以毫秒為單位設定的。  如果鄰居之間的延遲等於或接近這些值，則由流量條件引起的正常延遲會觸發BFD擺動。  例如，如果鄰居之間的正常端到端延遲為100 ms，並且BFD間隔設定為最小的50 ms，乘數為3，則單個丟失的BFD資料包將觸發鄰居關閉事件，因為接下來的兩個資料包仍在傳輸中。

您可以在兩個鄰居IP地址之間通過簡單ping來驗證到鄰居的延遲。

此外，每個平台的最低支援計時器不同，必須在配置BFD之前確認。

未配置嚴格模式時，BFD不會進行故障轉移

必須注意的是，未啟用BFD嚴格模式時，沒有BFD會話不會阻止相關路由協定的建立。

這樣可以在不需要的情形中重新收斂。  在範例中，BFD成功捨棄BGP，但由於TCP通訊仍然成功，因此鄰居重新啟用。

*Mar 31 18:53:08.997: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: DETECT TIMER EXPIRED

*Mar 31 18:53:08.999: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BFD adjacency down

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down^Z

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:09.000: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Mar 31 18:53:10.044: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:15.245: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.1 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Mar 31 18:53:15.245: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up

BGPpeer#show bfd neighbor

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.1                             4097/0          Down      Down      Gi1

由於BGP在BFD鄰居關係之前處於啟用狀態，因此網路將重新收斂。  如果BFD保持關閉狀態，鄰居關閉的唯一方式是兩分鐘保持計時器超時，這將延遲故障轉移。

*Mar 31 18:59:01.539: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.1.1.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes

*Mar 31 18:59:01.540: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BGP Notification sent)

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

有用的顯示命令

顯示BFD鄰居詳細資訊

此命令提供如下所示的已配置BFD鄰居的詳細資訊。  這包括獨立於當前狀態的所有鄰居。

BFDrouter#show bfd neighbor details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4104/4097       Up        Up        Gi1

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.1.1.1

Handle: 3

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(36)

Rx Count: 38, Rx Interval (ms) min/max/avg: 2/1001/827 last: 493 ms ago

Tx Count: 39, Tx Interval (ms) min/max/avg: 4/988/809 last: 402 ms ago

Echo Rx Count: 534, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 23/68/45 last: 26 ms ago

Echo Tx Count: 534, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/63/45 last: 27 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: BGP CEF

Uptime: 00:00:24

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4104

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.2.2.2                             4102/4097       Up        Up        Gi2

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.2.2.1

Handle: 2

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(2637)

Rx Count: 2639, Rx Interval (ms) min/max/avg: 3/1012/879 last: 10 ms ago

Tx Count: 2639, Tx Interval (ms) min/max/avg: 2/1006/879 last: 683 ms ago

Echo Rx Count: 51504, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/98/45 last: 32 ms ago

Echo Tx Count: 51504, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/98/45 last: 34 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: EIGRP CEF

Uptime: 00:38:37

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4102

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.3.3.2                             4100/4097       Up        Up        Gi3

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.3.3.1

Handle: 1

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(10120)

Rx Count: 10137, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/2761/878 last: 816 ms ago

Tx Count: 10136, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/2645/877 last: 904 ms ago

Echo Rx Count: 197745, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/4126/45 last: 15 ms ago

Echo Tx Count: 197745, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/4227/45 last: 16 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: CEF OSPF

Uptime: 00:38:39

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4100

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

關鍵欄位：

會話主機

此欄位指定會話是在軟體中託管還是解除安裝到硬體。  在某些平台上提供硬體解除安裝功能，可防止CPU擁塞引起的BFD不穩定。

MinTxInt/MinRxInt/Multiplier

最小傳送和接收間隔的本地值和乘數

接收的MinRxInt/接收乘數

最小接收間隔和乘數的對等值

Rx/Tx計數

傳送和接收BFD資料包的計數器

回應Rx/Tx計數

傳送和接收BFD回波的計數器

已註冊通訊協定

BFD會話使用的路由協定

正常運行時間

會話正常運行時間

LD/RD

會話的本地鑑別器和遠端鑑別器

RH/RS

遠端偵聽和遠端狀態

顯示BFD摘要

show bfd summary命令提供活動客戶端協定、IP協定會話或硬體與軟體託管BFD會話的多個快速輸出。  當完整詳細資訊的輸出較長且難以處理時，此資訊非常有用。

BFDrouter#show bfd summary client

Client              Session          Up          Down

BGP                       1           1             0

EIGRP                     1           1             0

OSPF                      1           1             0

CEF                       3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary session

Protocol            Session          Up          Down

IPV4                      3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary host

Host              Session          Up          Down

Software                  3           3             0

Hardware                  0           0             0

Total                     3           3             0

Show BFD Drops

此命令顯示本地裝置上丟棄的BFD資料包以及原因。  如果本地丟棄遞增，則可能導致會話翻動。

BFDrouter#show bfd drops

BFD Drop Statistics

IPV4    IPV6    IPV4-M  IPV6-M  MPLS_PW MPLS_TP_LSP MPLS_TE_GAL_LSP MPLS_TE_SR_LSP POCH_IPV4

Invalid TTL             0        0       0       0       0       0              0                   0           0

BFD Not Configured      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

No BFD Adjacency        12       0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Header Bits     0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Discriminator   3        0       0       0       0       0              0                   0           0

Session AdminDown       2222     0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid BFD ver  0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid len      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid seq      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen failed           0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Dampenend Down          0        0       0       0       0       0              0                   0           0

SBFD Srcip Invalid      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid SBFD_SPORT      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Source Port not valid   0        0       0       0       0       0              0                   0           0

顯示BFD鄰居歷史記錄

此命令顯示每個鄰居的最新BFD日誌及其當前狀態。

BFDrouter#  show bfd neighbors history

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4101/4097       Down      Init      Gi1

History information:

[Apr  4 15:56:21.346] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:20.527] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:19.552] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:18.776] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:17.823] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:16.816] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:15.886] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.023] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:13.060] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:12.183] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:11.389] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:10.600] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:09.603] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:08.750] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:07.808] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:06.825] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:05.877] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:56:04.917] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:03.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

10.2.2.2                              104/4097       Up        Up        Gi2

History information:

[Apr  4 15:10:41.820] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.803] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.784] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(EIGRP) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: resetting timestamps ld:104 handle:1

[Apr  4 15:10:41.768] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751]

bfd_session_created, proc:EIGRP, idb:GigabitEthernet2 handle:1 act

10.3.3.2                             4198/4097       Up        Up        Gi3

History information:

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.778] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:26:01.777] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.777] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:26:01.776] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:ADMIN DOWN

[Apr  4 15:25:59.309] Event:

bfd_session_destroyed, proc:CEF, handle:2 act

[Apr  4 15:25:59.309] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session delete state:UP

[Apr  4 15:25:59.308] Event:

bfd_session_destroyed, proc:OSPF, handle:2 act

[Apr  4 15:22:48.912] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:22:48.911] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.910] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.909]

bfd_session_created, proc:OSPF, idb:GigabitEthernet3 handle:2 act

相關資訊

Cisco IOS BFD參考

BFD配置指南，Cisco IOS XE 17.x

適用於BFD的IETF RFC 5880