目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

%BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤消息

相關資訊

簡介

本檔案將說明Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤訊息以及可以安全忽略該訊息的可能情況。

必要條件

需求

思科建議您瞭解如何在思科路由器上配置邊界網關協定(BGP)。

採用元件

本檔案中的資訊是根據特定版本的Cisco IOS®，如下文所述。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

%BGP-3-INSUFCHUNKS錯誤消息

如果自治系統(AS)路徑長度小於50 AS（100位元組），路由器將使用區塊記憶體分配。如果AS路徑長度超過50個AS，路由器將使用常規記憶體分配並返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS:每次遇到這種情況時,aspath錯誤消息的區塊池不足。儘管有此錯誤消息，路由器仍應能繼續正常工作。

此問題的思科錯誤ID為CSCdr07279(僅限註冊客戶)。 CSCdr07279的修復程式允許路由器為最多125個AS的AS路徑使用區塊記憶體分配。一旦路徑超過此長度，路由器將只返回錯誤消息一次。

CSCdr07279的修復程式已整合到以下Cisco IOS軟體版本中：

- 12.0(9.6)ST

- 12.0(10.1)S

- 12.0(10.3)SC

- 12.1(1.3)

- 12.1(1.3)T

- 12.1(1.3)E

- 12.1(1.3)EC

- 12.1(3)DB

- 12.1(3)DC

相關資訊

- BGP AS_PATH屬性

- 邊界閘道通訊協定(BGP)支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems