目錄

簡介

升級矩陣工具

運行狀況檢查

相關資訊

簡介

本文檔提供有關各種可用的Nexus升級矩陣工具的詳細資訊，以幫助您升級至Nexus交換機。參考文檔提供了有關升級過程、相關缺陷/警告、硬體可支援性等的詳細指導。

升級矩陣工具

Upgrade Matrix工具可作為思科驗證不同Nexus平台和升級方法(如服務中軟體升級(ISSU)和冷啟動)的升級路徑的單一資料來源。此外，還提供有關當前和目標NX-OS版本中支援的硬體產品ID(PID)和備用路徑以及開放/解決的警告的資訊，以及訪問相關NX-OS文檔的連結。

可用的升級矩陣工具包括：

- Cisco Nexus 9000和3000 ISSU支援清單

- Cisco Nexus 7000 ISSU和冷啟動支援清單

運行狀況檢查

您是否對如何在軟體升級或維護之前對裝置執行自動運行狀況檢查感興趣？ 如果是，請按照執行Nexus運行狀況和配置檢查中的步驟操作。

相關資訊

- Nexus 9500生命週期終止/銷售終止通知

- Nexus 3000生命週期終止/銷售終止通知

- Nexus 7000/7700生命週期終止/銷售終止通知

- 推薦用於Cisco Nexus 9000系列交換機的Cisco NX-OS版本

- 推薦用於Cisco Nexus 3000系列交換機的Cisco NX-OS版本

- 推薦用於Cisco Nexus 7000系列交換機的Cisco NX-OS版本

- 技術支援與文件 - Cisco Systems