目錄

簡介

問： ACL捕獲的使用情形是什麼？

問：在Nexus 7000交換機上可以配置多少個ACL捕獲會話？

問： M1模組是否支援ACL捕獲？

問： M2模組是否支援ACL捕獲？

問：F1模組是否支援ACL捕獲？

問：F2模組是否支援ACL捕獲？

問：ACL捕獲可以應用到哪些介面和方向？

問：ACL捕獲功能是否存在任何明顯的限制？

問：是否可執行ACL捕獲，使特定流量流出目標介面X，特定流量流出目標介面Y，而其他流量流出目標介面Z?

問：是否將ACL捕獲應用到多個源VLAN?

問：在Nexus 7010上可以配置多少個活動L2 VACL?

問： VACL捕獲如何處理路由流量？

問：機箱中混合使用M1和M2卡是否會影響VACL的使用？

問：Nexus 7000上的ACL捕獲功能有哪些配置示例？

相關資訊

簡介

本檔案介紹存取控制清單(ACL)擷取功能，此功能是用來選擇性監控介面或VLAN上的流量。為ACL規則啟用capture選項時，會根據指定的操作轉發或丟棄與此規則匹配的資料包，並且還可能會將其複製到備用目標埠以進行進一步分析。

問： ACL捕獲的使用情形是什麼？

A.此功能類似Catalyst 6000系列交換器平台支援的VLAN存取控制清單(VACL)擷取功能。您可以設定ACL擷取，以選擇性地監控介面或VLAN上的流量。為ACL規則啟用capture選項時，會根據指定的permit或deny操作轉發或丟棄與此規則匹配的資料包，並且還可能將其複製到備用目標埠以進行進一步分析。

問：在Nexus 7000交換機上可以配置多少個ACL捕獲會話？

A.在系統中的任意指定時間，只能跨虛擬裝置環境(VDC)啟用一個ACL捕獲會話。 ACL三重內容可定址儲存器(TCAM)在VACL中可具有儘可能多的應用控制引擎(ACE)。

問： M1模組是否支援ACL捕獲？

A.是。Cisco NX-OS版本5.2(1)及更高版本支援M1模組上的ACL捕獲。

問： M2模組是否支援ACL捕獲？

A.是。Cisco NX-OS版本6.1(1)及更高版本支援M2模組上的ACL捕獲。

問：F1模組是否支援ACL捕獲？

A. F1系列模組不支援ACL捕獲。

問：F2模組是否支援ACL捕獲？

答：F2系列模組目前不支援ACL捕獲，但可能會在規劃圖中提供此功能。請諮詢業務部門(BU)確認。

問：ACL捕獲可以應用到哪些介面和方向？

A.可以應用帶捕獲選項的ACL規則：

- 在VLAN上

- 在所有介面的輸入方向上

- 在所有第3層介面上處於輸出方向

問：ACL捕獲功能是否存在任何明顯的限制？

是的。ACL擷取功能有一些限制，如下所示：

- ACL擷取是硬體輔助功能，管理介面或來自監督器的控制封包不支援。此外，SNMP社群ACL和vty ACL等軟體ACL也不支援此功能。

- 不支援將埠通道和Supervisor帶內埠作為ACL捕獲的目標。

- ACL捕獲會話目標介面不支援入口轉發和入口MAC學習。如果目的地介面已使用以下選項設定，監控器會保持ACL擷取作業階段關閉。使用show monitor session all命令以確定是否已啟用輸入轉送和MAC學習。

- 封包的來源連線埠和ACL擷取目的地連線埠不能是同一封包復寫ASIC的一部分。如果兩個連線埠屬於同一個ASIC，則不會擷取封包。show monitor session命令會列出與ACL擷取目的地連線埠連線到同一ASIC的所有連線埠。

- 如果在輸入hardware access-list capture命令之前配置ACL捕獲監控器會話，則必須關閉監控器會話並將其恢復正常才能啟動會話。

- 啟用ACL捕獲後，將禁用記錄所有VDC的ACL並使用速率限制器的功能。

問：是否可執行ACL捕獲，使特定流量流出目標介面X，特定流量流出目標介面Y，而其他流量流出目標介面Z?

答：否。目標只能是使用hardware access-list capture命令配置的一個接口。

問：是否將ACL捕獲應用到多個源VLAN?

A.是。一個VLAN清單中可以指定多個VLAN。例如：

vlan access-map acl-vlan-first

match ip address acl-ipv4-first

match mac address acl-mac-first

action forward

statistics per-entry

vlan filter acl-vlan-first vlan-list 1,2,3

問：在Nexus 7010上可以配置多少個活動L2 VACL?

A.  對於沒有XL線卡的裝置，支援的最大IP ACL條目數是64,000，而對於有XL線卡的裝置，則是128,000。

問： VACL捕獲如何處理路由流量？

A.重寫後會發生VACL捕獲，因此進入VLAN X和退出VLAN Y的幀會被捕獲到VLAN Y中。

問：機箱中混合使用M1和M2卡是否會影響VACL的使用？

A.機箱中混合使用M1和M2卡不應對VACL的使用產生任何影響。

問：Nexus 7000上的ACL捕獲功能有哪些配置示例？

答：ACL捕獲准則可在Cisco Nexus 7000系列NX-OS安全配置指南6.x版中檢視。

以下示例展示如何在預設VDC中啟用ACL捕獲並為ACL捕獲資料包配置目標：

hardware access-list capture

monitor session 1 type acl-capture

destination interface ethernet 2/1

no shut

exit

show ip access-lists capture session 1

以下範例顯示如何為ACL的ACE啟用捕獲作業階段，然後將ACL套用到介面：

ip access-list acl1

permit tcp any any capture session 1

exit

interface ethernet 1/11

ip access-group acl1 in

no shut

show running-config aclmgr

以下範例顯示如何對具有擷取作業階段ACE的ACL套用到VLAN:

vlan access-map acl-vlan-first

match ip address acl-ipv4-first

match mac address acl-mac-first

action foward

statistics per-entry

vlan filter acl-vlan-first vlan-list 1

show running-config vlan 1

以下範例顯示如何為整個ACL啟用擷取作業階段，然後將ACL套用到介面：

ip access-list acl2

capture session 2

exit

interface ethernet 7/1

ip access-group acl1 in

no shut

show running-config aclmg

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems