目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

組態

封包流量

疑難排解

指令

輸出範例

相關資訊

簡介

本文提供如何與通訊媒體模組(CMM)建立IP連線的詳細資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS 12.4。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解有關檔案慣例的資訊。

背景資訊

通訊媒體模組是一個語音通訊模組，提供語音終止、轉碼和會議服務。它可以安裝在6500交換機或7600路由器的機箱上。

這些介面卡可以安裝在CMM底座模組上：

- 6埠T1/E1連線埠配接器

- 24埠FXS連線埠配接器

- Ad-Hoc會議與轉碼(ACT)連線埠配接器

通常，SUP2或Sup720安裝在運行CatOS軟體或本地IOS軟體的6500交換機或7600路由器中。

CMM基本模組通過內部千兆乙太網介面連線到6500或7600的背板。此外，每個ACT模組都有一個到6500或7600的內部快速乙太網連線。

下表描述了埠對映：

底板連線

CMM介面名稱

本地IOS介面名稱

CatOS介面名稱

CMM基礎模組

Gig1/0

Gig x/1

x/1

ACT媒體卡1

Fas0/0

Fas x/2

x/2

ACT媒體卡2

Fas1/0

Fas x/3

x/3

ACT媒體卡3

Fas2/0

Fas x/4

x/4

ACT媒體卡4

Fas3/0

Fas x/5

x/5

註：「x」是安裝CMM的6500或7600機箱上的插槽編號。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

組態

本檔案會使用以下設定：

- 千兆和快速乙太網介面的IP地址是「靜態」配置的。不支援DHCP。

- Gigabit和快速乙太網介面的IP地址屬於同一子網。

- Gigabit介面設定了IP位址和子網路遮罩。

- 快速乙太網介面的IP地址和子網掩碼配置為255.255.255.255。

- Gigabit和快速乙太網介面在6500交換機和7600路由器上配置為「switchport」。

- Gigabit和快速乙太網路介面設定為同一個虛擬LAN(VLAN)的一部分。

- CMM配置了預設IP路由，因此所有流量都傳送到預設網關。預設網關可能是6500交換機或7600路由器上配置的VLAN介面的IP地址。

- 在插槽2、3和4中配置ACT模組的CMM。千兆和快速乙太網介面配置了來自172.168.1.0網路的IP地址。

通訊媒體模組

interface GigabitEthernet1/0

ip address 172.168.1.16 255.255.255.0

no ip proxy-arp

no negotiation auto

no keepalive

!

interface FastEthernet1/0

description ACT Media card – Slot 2

ip address 172.168.1.17 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

interface FastEthernet2/0

description ACT Media card – Slot 3

ip address 172.168.1.18 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

interface FastEthernet3/0

description ACT Media card – Slot 4

ip address 172.168.1.19 255.255.255.255

no ip proxy-arp

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.168.1.1

執行IOS的6500 / 7600 Supervisor（原生模式）

!--- CMM is installed on Slot 2 and VLAN 2 is used

interface GigabitEthernet2/1

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/3

description ACT Media card – Slot 2

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/4

description ACT Media card – Slot 3

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface FastEthernet2/5

description ACT Media card – Slot 4

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

!

interface Vlan2

ip address 172.168.1.1 255.255.255.0

執行CatOS的6500/7600監督器（混合模式）

!--- CMM is installed on Slot 2 and VLAN 2 is used

!--- Configuration in the Supervisor

#module 2 : 5-port Communication Media Mod.

set vlan 2 2/3-5

!--- Configuration in the MSFC

interface Vlan2

ip address 172.168.1.1 255.255.255.0

封包流量

ACT模組的快速乙太網介面僅用於傳送和接收ACT模組的RTP資料包（用於轉碼和會議呼叫）。 來自ACT模組的所有其他非RTP資料包（如ICMP ping請求和應答）都將通過千兆乙太網介面傳送到管理引擎。如果源自ACT模組的RTP資料包通過千兆乙太網介面而不是快速乙太網介面傳送，則轉碼和會議呼叫可能會遇到單向音訊。

從Cat 6500交換器或從CMM以外的任何位置對CMM的快速乙太網路介面的IP位址執行ping時，ICMP回應要求會透過快速乙太網路介面到達CMM。但是，由於ICMP是非RTP資料包，因此來自ACT模組的ICMP回應應答通過千兆介面傳送。

語音呼叫的RTP資料包終止或源自T1或E1埠介面卡和FXS模組，這些資料包將通過千兆乙太網介面傳送。

疑難排解

指令

您可以使用show和debug指令來疑難排解IP連線問題：

- 在MSFC中，使用以下命令：

- show arp

- debug ip arp

- debug ip icmp

- 在CMM中，使用以下命令：

- show arp

- debug ip arp

- debug ip icmp

此外，SUP 720還提供可用於捕獲幀和資料包的內部嗅探器工具。請聯絡TAC以獲得有關此工具的幫助。

輸出範例

案例 1:未建立IP連線。

顯示輸出：

MSFC#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  172.168.1.16           0   0011.92b7.3fe6  ARPA   Vlan2

Internet  172.168.1.1            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.16.1              0   000f.232c.f3bf  ARPA   Vlan1

Internet  172.168.1.17           0   Incomplete      ARPA

Internet  14.1.17.149            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan1

Router#

從MSFC調試：

No response from CMM

MSFC#ping 172.168.1.17

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP throttled out the ARP Request for 172.168.1.17

5d00h: IP ARP: creating incomplete entry for IP address: 10.1.1.46 interface Vlan101

CMM sends ARP reply, but the 6500 is not installing the ARP

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP rep filtered src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c it's our address

案例 2:已建立IP連線。

顯示輸出：

MSFC#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  172.168.1.16           0   0011.92b7.3fe6  ARPA   Vlan2

Internet  172.168.1.1            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.16.1              0   000f.232c.f3bf  ARPA   Vlan1

Internet  172.168.1.17           0   0011.92b7.3fe8  ARPA   Vlan2

Internet  14.1.17.149            -   000b.45b6.aa3c  ARPA   Vlan1

Router#

從MSFC調試：

Debugs from MSFC

MSFC#

5d00h: IP ARP: sent req src 172.168.1.1 000b.45b6.aa3c,

dst 172.168.1.17 0000.0000.0000 Vlan2

5d00h: IP ARP: rcvd rep src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8, dst 172.168.1.17 Vlan2

5d00h: ICMP: echo reply rcvd, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

Debugs from CMM

CMM#

*Mar  6 00:03:19.134: IP ARP: sent rep src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.17 ffff.ffff.ffff FastEthernet1/0

*Mar  6 00:03:19.134: IP ARP rep filtered src 172.168.1.17 0011.92b7.3fe8,

dst 172.168.1.17 ffff.ffff.ffff it's our address

*Mar  6 00:03:21.082: ICMP: echo reply sent, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

*Mar  6 00:03:21.082: ICMP: echo reply sent, src 172.168.1.17, dst 172.168.1.1

相關資訊

- 思科服務模組 — 組態範例

- 思科服務模組 — 故障排除技術說明

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems