目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

NextPort到MICA命令的轉換

EXEC命令

SPE配置命令

連線埠組態命令

測試和調試命令

MICA到Nextport命令轉譯

EXEC命令

SPE配置命令

連線埠組態命令

測試和調試

相關資訊

簡介

本文檔將軟體埠實體(SPE)命令與其等效的MICA命令進行比較。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據執行Cisco IOS®軟體版本12.1(4.1)T的Cisco AS5400。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

NextPort到MICA命令的轉換

EXEC命令

指令

說明

等效MICA命令

show spe [slot/spe] [slot/spe]

顯示SPE狀態。

無

show spe log [reverse] [slot]

顯示SPE系統日誌。

無

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

顯示指定SPE的數據機服務歷史記錄統計資訊。

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

顯示指定SPE上所有活動呼叫的統計資訊。

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] |摘要[slot/spe-range]]

顯示指定SPE的呼叫成功率(CSR)。

無

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe] | [slot [slot] [summary]

顯示指定SPE的所有數據機斷開連線原因。

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

顯示特定SPE範圍的每個調制或編碼器 — 解碼器（編解碼器）中協商的連線總數。

show modem speed

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

顯示特定SPE範圍或所有SPE的每個高調制或編解碼器內協商的連線總數。

無

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

顯示特定SPE範圍或所有SPE的每個低速調制或編解碼器內協商的連線速度。

show modem speed

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] |摘要]

顯示特定SPE範圍或所有SPE的每個低調制或編解碼器內協商的連線總數。

無

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]

顯示儲存在快閃記憶體中的所有MICA和NextPort韌體版本以及分配給每個SPE的韌體。

show modem mapping

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

顯示數據機會話生成的事件。

show modem log

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

顯示當前活動會話的統計資訊。

show modem operational-status

show port config [slot[/port] slot[/port]

顯示當前活動會話的配置引數。

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

重新啟動所有指定的SPE。所有呼叫將被取消。

無

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]

清除所有統計資訊。

清除數據機計數器

clear spe log [slot]

清除指定SPE的所有日誌條目。

清除數據機日誌

clear port [slot/port slot/port]

在指定的埠上啟用shut和no shut。

clear modem

clear port log [slot/port] [slot/port]

清除指定埠的所有日誌條目。

清除數據機日誌

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

顯示呼叫跟蹤器資訊。有關詳細資訊，請參閱Cisco AS5300和Cisco AS5800的呼叫跟蹤器以及ISDN和AAA增強功能。

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

顯示埠數據機測試結果。

show modem test

SPE配置命令

指令

說明

等效MICA命令

spe國家/地區

設定系統國家/地區代碼。

數據機國家/地區

spe log-size

設定每個埠的最大日誌條目。

modem buffer-size

spe poll [自動 |時間][重試]

設定統計輪詢間隔。

數據機輪詢

spe call-record

在每次呼叫結束時生成數據機呼叫記錄。

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

配置SPE。

已在AS5300和AS5800平台上實施。

忙碌退出

使活動呼叫處於正常忙碌狀態。

資料機忙碌退出

關機

停止指定SPE上的所有活動呼叫。

數據機關閉

連線埠資料機自動測試

啟用數據機自動測試。

數據機自動測試

port modem startup-test

在系統啟動時對所有數據機運行啟動測試。

modem startup-test

韌體升級[忙碌退出 |重新啟動 |恢復]

指定升級方法。

已在5300平台上實施。

韌體位置檔名

指定要升級的韌體檔案。

已在5300和5800平台上實施。

連線埠組態命令

指令

說明

等效MICA命令

port [slot/port slot/port]

配置埠範圍。

數據機範圍

預設[忙碌退出 |關閉]

將命令的值顯示為其預設值。

default modem busyout-threshold

忙碌退出

忙於處理埠。

資料機忙碌退出

關機

關閉埠。

數據機關閉

測試和調試命令

指令

說明

等效MICA命令

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

調試數據機維護。

debug modem maintenance

debug spe country

顯示埠管理SPE國家/地區資訊。

無

debug spe download-maintenance

顯示埠管理下載維護。

debug modem mica download

debug spe fm

調試韌體管理。

debug modem maintenance

debug spe sm

調試SPE狀態機。

無

debug spe modem [error |統計 |跟蹤]

顯示SPE數據機統計資訊。

debug modem [csm |跟蹤]

debug csm modem [group] [slot/spe]

顯示呼叫交換模組(CSM)數據機呼叫資訊。

debug modem csm

debug csm busyout

顯示CSM忙碌退出事件。

debug csm busyout

debug csm neat

顯示CSM純事件。

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli |詳細資訊]

調試NextPort載入程式。

無

debug nextport cli

測試NextPort命令列介面(CLI)單元。

無

debug nextport ddsm [api |命令 |detail |響應]

顯示NextPort數碼資料服務管理器。

無

debug nextport dfc [api | cli |詳細資訊]

調試NextPort撥號功能卡(DFC)。

無

debug nextport est [module | api |資料 | rcv]

調試NextPort EST。

無

debug nextport fd

調試NextPort Formatter和Dispatcher。

無

debug nextport gdb

調試NextPort GDB原始碼。

無

debug nextport md [api |回撥 | frame-error | init | oir | rx |限制]

調試NextPort數據機驅動程式。

無

debug nextport mm [api | cli |詳細資訊]

調試NextPort模組管理器。

無

debug nextport msmgr [命令 |詳細資訊 |響應]

調試NextPort數據機服務管理器。

無

debug nextport np-address

完成從插槽/埠到NextPort的地址轉換。

無

debug nextport secondaryq

調試控制消息輔助隊列。

debug modem oob

debug nextport siglib [命令 |詳細資訊 |響應]

調試NextPort信令服務庫。

無

debug nextport spe [api | cli |詳細資訊]

調試NextPort SPE Manager。

無

debug nextport ssm [api |命令 |詳細資訊 | oir |響應]

調試Nextport會話和服務管理器。

無

test nextport Bs [crash_info | keepalive]

測試bootstrap單元測試工具。

無

test nextport ddsm api [get-llc-parameters | get-state | set-ppp-escape-map]

測試DDSM Cisco IOS NextPort應用程式程式設計介面(API)。

無

test nextport ddsm命令[get-llc-parameters | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

測試DDSM NextPort命令消息。

無

test nextport EST [add | cmdnak |刪除 |溢位 |讀取 |即時 |報告 |跟蹤 |寫入]

測試EST管理器單元測試設施。

無

test nextport mm [add |國家/地區 | crash |刪除 |已下載 |層次 | keepalive | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart |溢位 | qfail | qok |報告 |重置 |重新啟動 |運行時 | secondaryq]

測試模組管理器測試裝置。

無

test nextport NP-address <1-6>

更改每個SPE的會話數。

無

test nextport recovery threshold <1-10>

測試觸發恢復的故障計數。

無

test nextport set [dfc |模組 |埠 |插槽 | spe]編號

設定測試引數。

無

test nextport siglib [api |命令]

測試信令庫單元測試工具。

無

test nextport spesm information [緩衝區 | bout [slot[/spe]]

測試SPE SM測試命令。

無

test nextport ssm [api |回叫 |命令 | set [base-params | block-enable | params-count | service-type]

測試單元測試裝置。

無

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

執行背對背數據機測試。

測試數據機背對背插槽/埠插槽/埠

test oir [slot <1-8> [insert |刪除]]

測試線上插拔(OIR)模擬。

無

busyout <slot number>

測試正常的OIR刪除。

無

MICA到Nextport命令轉譯

EXEC命令

指令

說明

等效的NextPort命令

show modem [slot/port]

顯示指定SPE的數據機服務歷史記錄統計資訊。

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

顯示指定SPE上所有活動呼叫的統計資訊。

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

顯示指定SPE的所有數據機斷開連線原因。

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe] | [slot [slot] [summary]

show modem speed

顯示特定SPE範圍的每個調制或編碼器 — 解碼器（編解碼器）中協商的連線總數。

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem speed

顯示特定SPE範圍或所有SPE的每個低速調制或編解碼器內協商的連線速度。

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem mapping

顯示儲存在快閃記憶體中的所有MICA和NextPort韌體版本以及分配給每個SPE的韌體。

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]

show modem log

顯示數據機會話生成的事件。

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

show modem operational-status

顯示當前活動會話的統計資訊。

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

show modem config

顯示當前活動會話的配置引數。

show port config [slot[/port] slot[/port]

清除數據機計數器

清除所有統計資訊。

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]

清除數據機日誌

清除指定SPE的所有日誌條目。

clear spe log [slot]

clear modem

在指定的埠上啟用shut和no shut。

clear port [slot/port slot/port]

清除數據機日誌

清除指定埠的所有日誌條目。

clear port log [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

顯示呼叫跟蹤器資訊。如需詳細資訊，請參閱適用於Cisco AS5300和Cisco AS5800的通話追蹤器以及ISDN和AAA增強功能。

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

show modem test

顯示埠數據機測試結果。

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

SPE配置命令

指令

說明

等效的NextPort命令

數據機國家/地區

設定系統國家/地區代碼。

spe國家/地區

modem buffer-size

設定每個埠的最大日誌條目。

spe log-size

數據機輪詢

設定統計輪詢間隔。

spe poll [自動 |時間][重試]

modem call-record

在每次呼叫結束時生成數據機呼叫記錄。

spe call-record

（已在AS5300和AS5800平台上實施。） spe [slot/spe slot/spe]

配置SPE。

spe [slot/spe [slot/spe]]

資料機忙碌退出

正常忙碌地處理活動呼叫。

忙碌退出

數據機關閉

停止指定SPE上的所有活動呼叫。

關機

數據機自動測試

啟用數據機自動測試。

連線埠資料機自動測試

modem startup-test

在系統啟動時對所有數據機運行啟動測試。

port modem startup-test

韌體升級[忙碌退出 |重新啟動 |恢復] （已在5300平台上實施。）

指定升級方法。

韌體升級[忙碌退出 |重新啟動 |恢復]

韌體位置檔名（已在5300和5800平台上實施。）

指定要升級的韌體檔案。

韌體位置檔名

連線埠組態命令

指令

說明

等效的NextPort命令

數據機範圍

配置埠範圍。

port [slot/port slot/port]

預設數據機忙碌退出

將命令的值顯示為其預設值。

預設[忙碌退出 |關閉]

資料機忙碌退出

忙於處理埠。

忙碌退出

數據機關閉

關閉埠。

關機

測試和調試

指令

說明

等效的NextPort命令

debug modem maintenance

調試數據機維護。

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]]

debug modem mica download

顯示埠管理下載維護。

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

調試韌體管理。

debug spe fm

debug modem [csm |跟蹤]

顯示SPE數據機統計資訊。

debug spe modem [error |統計 |跟蹤]

debug modem csm

顯示呼叫交換模組(CSM)數據機呼叫資訊。

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

顯示CSM忙碌退出事件。

debug csm busyout

debug csm neat

顯示CSM純事件。

debug csm neat

debug modem oob

調試控制消息輔助隊列。

debug nextport secondaryq

測試數據機背對背插槽/埠插槽/埠

執行背對背數據機測試。

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

相關資訊

- 撥號技術支援頁面

- 在思科AS5400通用接入伺服器上管理埠服務

- 通用埠撥號功能卡的管理和故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems