目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

設定DB2連線

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何僅使用DB2客戶端將DB2主機資料庫連線到Cisco Process Orchestrator。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

使用者希望將Cisco Process Orchestrator連線到其DB2大型機，並且只希望安裝DB2客戶端（通常是由於許可問題）。

設定DB2連線

請完成以下步驟：

1. 從基於DB2連線的安裝元件安裝DB2客戶端。在Windows 2008 R2中使用9.7，在Windows 2008 Standard中使用9.1。

2. 安裝後，啟動Cisco Process Orchestrator控制檯並轉至Administration > Adapters。開啟DB2介面卡，然後在先決條件頁籤上按一下refresh。介面卡的護罩應變為綠色。

3. 若要啟動DB2配置工具，請轉到Start > All programs > IBM DB2 > Set-up Tools > Configuration Assistant。

4. 工具開啟後，按一下Selected > Add Database Using Wizard。

5. 選擇Manually Configured，然後按一下Next。

6. 選擇TCP/IP，然後按一下Next。

7. 配置大型機的主機名和埠，然後按一下下一步。

8. 配置要連線的DB2資料庫名稱，然後按一下下一步。

9. 取消選中register database框，然後按一下Next。

10. 為作業系統選擇OS/390或z/OS。輸入DB2作為例項名稱，然後按一下下一步。

11. 接受「Operating System（作業系統）」頁面上的預設值，然後按一下Next。

12. 選擇Server Authentication，然後按一下Finish。使用有效的使用者ID和密碼測試連線。

13. 返回Cisco Process Orchestrator控制檯，然後轉到定義 > 目標。

14. 按一下右鍵Targets > New > DB2 Mainframe。

15. 輸入主機名或IP、資料庫名稱、埠號，然後建立運行時使用者和口令。按一下OK，將建立目標。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems