目錄

簡介

必要條件

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案將說明Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)主控台可能出現的映像問題。

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於TEO 2.2或更高版本以及IIS 7.0或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

TEO控制檯可以正常工作，但影象沒有正確顯示。

解決方案

確保啟用所有正確的HTTP角色服務，包括IIS 7.0或更高版本中常見HTTP功能下的靜態內容、預設文檔、目錄瀏覽、HTTP錯誤和HTTP重定向。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems