目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

組態

相關資訊

簡介

本檔案將說明Web快取通訊協定(WCCP)用於實作反向透明快取時，如何進行疑難排解。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 在原生模式下設定Supervisor 1和MSFC 1的Catalyst 6500

- Cisco IOS®軟體版本12.1(8a)EX(c6sup11-jsv-mz.121-8a.EX.bin)

- 快取引擎550（版本2.51）

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需檔案慣例的相關資訊，請參閱思科技術提示慣例。

組態

安裝快取引擎時，思科建議您僅配置實施WCCP所需的命令。您可以稍後再新增其他功能，例如對路由器和使用者端重新導向清單進行驗證。

在快取引擎上，必須指定路由器的IP地址和要使用的WCCP版本。

wccp router-list 1 192.168.15.1

wccp reverse-proxy router-list-num 1

wccp version 2

配置IP地址和版本的WCCP後，您可能會看到一條消息，警告應在路由器中啟用服務99，以便實施反向透明快取。服務99是用於反向透明快取的WCCP服務識別符號。普通透明快取的識別符號是Cisco IOS中的「web-cache」一詞。若要在路由器上啟用服務99（反向透明快取）並指定將執行重新導向的連線埠，請在全域組態模式下新增以下命令：

ip wccp 99

interface Vlan200

ip address 10.10.10.120 255.255.255.0

ip wccp 99 redirect out

配置反向透明快取時，運行WCCP服務99的路由器會攔截定向到Web伺服器的請求。命令ip wccp 99 redirect out應用於您要在其指向Web伺服器的路徑中攔截客戶端HTTP資料包的介面。通常是Web伺服器VLAN。這通常不是安裝快取引擎的VLAN。

WCCP處於活動狀態後，路由器會在配置了WCCP重定向的所有埠上偵聽。為了發出其存在訊號，快取引擎會持續將WCCP Here I am packets傳送到路由器清單中配置的IP地址。

在路由器和快取之間形成WCCP連線。要檢視連線資訊，請發出show ip wccp命令。

路由器識別符號是快取引擎所看到的路由器的IP地址。此識別符號不一定是重定向流量到達快取所使用的路由器介面。本示例中的路由器識別符號為192.168.15.1。

Router#show ip wccp

Global WCCP information:

Router information:

Router Identifier:                  192.168.15.1

Protocol Version:                   2.0

Service Identifier: 99

Number of Cache Engines:            1

Number of routers:                  1

Total Packets Redirected:           0

Redirect access-list:               -none-

Total Packets Denied Redirect:      0

Total Packets Unassigned:           0

Group access-list:                  -none-

Total Messages Denied to Group:     0

Total Authentication failures:      0

show ip wccp 99 detail命令會提供有關快取的詳細資訊。

Router#show ip wccp 99 detail

WCCP Cache-Engine information:

IP Address:               192.168.15.2

Protocol Version:         2.0

State:                    Usable

Redirection:              GRE

Initial Hash Info:        FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Assigned Hash Info:       FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hash Allotment:           256 (100.00%)

Packets Redirected:       0

Connect Time:             00:00:39

Redirection欄位表示用於將封包從路由器重新導向到快取引擎的方法。此方法可以是通用路由封裝(GRE)或第2層。使用GRE時，封包將封裝在GRE封包中。使用第2層時，封包會直接傳送到快取，但快取引擎和交換器或路由器必須鄰近第2層才能進行第2層重新導向。

Initial Hash Info和Assigned Hash Info欄位中以十六進位制表示的Hash Allocation是分配給此快取的雜湊桶數。所有可能的源Internet地址都劃分為64個大小相等的範圍，每個範圍有一個儲存段，並且每個快取都分配了來自這些儲存段源地址範圍的數個的流量。此數量由WCCP根據快取的負載和負載加權動態管理。如果只安裝了一個快取，則可能將此快取分配給所有儲存桶。

當路由器開始將封包重新導向到快取引擎時，Total Packets Redirected欄位中的數目會增加。

Total Packets Unassigned欄位是未重新導向的封包數，因為封包未指派給任何快取。在此示例中，資料包數為5。在初始發現快取期間可能未分配資料包，或在刪除快取時以較小的間隔未分配資料包。

Router#show ip wccp

Global WCCP information:

Router information:

Router Identifier:                      192.168.15.1

Protocol Version:                       2.0

Service Identifier: 99

Number of Cache Engines:                1

Number of routers:                      1

Total Packets Redirected:               28

Redirect access-list:                   -none-

Total Packets Denied Redirect:          0

Total Packets Unassigned:               5

Group access-list:                      -none-

Total Messages Denied to Group:         0

Total Authentication failures:          0

如果路由器沒有獲取快取，則調試WCCP活動可能很有用。每當路由器從快取收到Here I am packet時，都會以I see you packet作為回應，此情況在調試中報告。可用的debug命令是debug ip wccp events和debug ip wccp packets。

附註：使用 debug 指令之前，請先參閱有關 Debug 指令的重要資訊。

以下輸出提供一般WCCP偵錯訊息的範例：

Router#debug ip wccp event

WCCP events debugging is on

Router#debug ip wccp packet

WCCP packet info debugging is on

Router#

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 0 routers,

0 usable web caches, change # 00000001

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to

192.168.15.2 w/ rcv_id 00000001

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Redirect_Assignment packet from

192.168.15.2 fails source check

2d18h: %WCCP-5-SERVICEFOUND: Service web-cache

acquired on Web Cache 192.168.15.2

2d18h: WCCP-PKT:S00: Received valid Here_I_Am packet

from 192.168.15.2 w/rcv_id 00000001

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1

routers, 1 usable web caches, change # 00000002

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2

w/ rcv_id 00000002

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,

1 usable web caches, change # 00000002

2d18h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment

packet from 192.168.15.2 w/rcv_id 00000002

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2

w/ rcv_id 00000003

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,

1 usable web caches, change # 00000002

2d18h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment

packet from 192.168.15.2 w/rcv_id 00000003

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2

w/ rcv_id 00000004

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2

w/ rcv_id 00000005

2d18h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2

w/ rcv_id 00000006

2d18h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,

1 usable web caches, change # 00000002

2d18h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment

packet from 192.168.15.2 w/rcv_id 00000006

為了提高偵錯等級，您可能希望追蹤IP封包流量，以便檢查路由器是否收到來自快取引擎的封包。為了避免在生產環境中使路由器超載並僅顯示感興趣的流量，可以使用ACL將調試限制到以快取的IP地址作為源的資料包。示例ACL是access-list 130 permit ip host 192.168.15.2 host 192.168.15.1。

Router#debug ip wccp event

WCCP events debugging is on

Router#debug ip wccp packet

WCCP packet info debugging is on

Router#debug ip packet 130

IP packet debugging is on for access list 130

2d19h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,  1 usable web caches,

change # 00000002

2d19h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment  packet from 192.168.15.2

w/rcv_id 0000001B

2d19h: datagramsize=174, IP 18390: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 0000001C

2d19h: datagramsize=174, IP 18392: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 0000001D

2d19h: datagramsize=174, IP 18394: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 0000001E

2d19h: datagramsize=378, IP 18398: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 364, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,  1 usable web caches,

change # 00000002

2d19h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment  packet from 192.168.15.2

w/rcv_id 0000001E

2d19h: datagramsize=174, IP 18402: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 0000001F

2d19h: datagramsize=174, IP 18404: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 00000020

2d19h: datagramsize=174, IP 18406: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 00000021

2d19h: datagramsize=378, IP 18410: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 364, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-EVNT:S00: Built new router view: 1 routers,  1 usable web caches,

change # 00000002

2d19h: WCCP-PKT:S00: Received valid Redirect_Assignment  packet from 192.168.15.2

w/rcv_id 00000021

2d19h: datagramsize=174, IP 18414: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

2d19h: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 192.168.15.2  w/ rcv_id 00000022

2d19h: datagramsize=174, IP 18416: s=192.168.15.2  (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0, rcvd 3

如果路由器未看到任何快取且未看到WCCP活動，請檢查基本連通性。嘗試從路由器ping快取，或從快取ping路由器。如果ping操作成功，配置中可能會出現錯誤。

如果擷取了快取，但沒有重新導向封包，請確認路由器是否收到流量，以及流量是否已轉送到應用ip wccp 99 redirect out指令的介面。請記住，攔截和重定向的流量只是導向到TCP埠80的流量。

如果流量仍然未被重定向，並且Web內容直接來自伺服器，請驗證快取是否正確傳遞了擷取內容的指令。您必須擁有一些有關WCCP的背景資訊才能完成此操作。

WCCP識別兩種不同型別的服務：標準和動態。路由器隱式知道標準服務。也就是說，不需要通知路由器使用埠80，因為它已經知道這樣做。普通透明快取（Web快取 — 標準服務0）是一種標準服務。

在所有其他情況下（包括透明快取），路由器會被告知要攔截哪個連線埠。此資訊在Here I am packet中傳輸。

您可以發出debug ip packet dump命令以檢查封包本身。使用建立的ACL僅對快取引擎傳送的資料包進行調試。

Router#debug ip packet 130 dump

2d19h: datagramsize=174, IP 19576: s=192.168.15.2 (Vlan300), d=192.168.15.1

(Vlan300), totlen 160, fragment 0, fo 0,

rcvd 3

072C5120:                       0004 9B294800            ...)H.

!--- Start IP header.

072C5130: 00500F0D 25360800 450000A0 4C780000  .P..%6..E.. Lx..

072C5140: 3F118F81 C0A80F02 C0A80F01 08000800  ?...@(..@(......

072C5150: 008CF09E 0000000A 0200007C 00000004  ..p........|....

!--- Start WCCP header.

072C5160: 00000000 00010018 0163E606 00000515  .........cf.....

072C5170: 00500000 00000000 00000000 00000000  .P..............

!--- Port to intercept (0x50=80).

072C5180: 0003002C C0A80F02 00000000 FFFFFFFF  ...,@(..........

!--- Hash allotment (FFFF...).

072C5190: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF  ................

072C51A0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFF0000 00000000  ................

072C51B0: 00050018 00000002 00000001 C0A80F01  ............@(..

072C51C0: 0000000C 00000001 C0A80F02 00080008  ........@(......

072C51D0: 00010004 00000001 30                 ........0

使用此命令，可以確定是否通告埠，而無需檢視整個請求註解(RFC)。 如果未通告埠，則問題很可能出在快取的配置中。

有關詳細資訊，請參閱Web快取協調協定V2.0 。

如果已經獲取快取並已重定向資料包，但Internet客戶端無法瀏覽伺服器，請檢查快取是否連線到Internet和伺服器。從快取ping Internet上的各種IP地址以及您的某些內部伺服器。如果對完全限定的域(URL)而不是IP地址執行ping，請確保指定要在快取配置中使用的DNS伺服器。

如果您不確定快取是否處理請求，可以調試快取中的HTTP活動。為了調試快取中的HTTP活動，必須限制流量以避免超載快取。在路由器上，使用Internet中一台客戶機的源IP地址建立一個ACL，您可以將該地址用作測試裝置，然後使用全域性命令ip wccp 99的redirect-list選項進行測試。

Router(config)#access-list 50 permit 172.17.241.126

Router(config)#ip wccp 99 redirect-list 50

建立並套用ACL後，請完成以下步驟：

1. 使用debug http all（Cisco Cache Engine版本2.x）或debug http all（Cisco Cache Engine版本3和ACNS版本4、5）指令，啟用快取中的HTTP調試。

2. 啟用終端監控(發出term mon命令)。

3. 嘗試從ACL中配置的客戶端中瀏覽其中一台伺服器。

以下是輸出範例：

irq0#conf tcework_readfirstdata() Start the recv: 0xb820800 len 4096 timeout

0x3a98 ms ctx 0xb87d800

cework_recvurl() Start the request: 0xb20c800 0xb20c838 0xb20c8e0

Http Request headers received from client:

GET / HTTP/1.1

Host: 10.10.10.152

User-Agent: Links (0.92; Linux 2.2.16-22 i686)

Accept: */*

Accept-Charset: us-ascii, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-4, ISO-8895-5,

ISO-8859-13, windows-1250, windws-1251, windows-1257, cp437, cp850, cp852,

cp866, x-cp866-u, x-mac-ce, x-kam-cs, x-koi8-r, x-koi8-u, utf8

Connection: Keep-Alive

Protocol dispatch: mode=1 proto=2

ValidateCode() Begin: pRequest=0xb20c800

Proxy: CACHE_MISS: HealProcessUserRequest

cework_teefile() 0xb20c800: Try to connect to server: CheckProxyServerOut():

Outgoing proxy is not enable: 0xb20c800 (F)

GetServerSocket(): Forwarding to server: pHost = 10.10.10.152, Port = 80

HttpServerConnectCallBack : Connect call back socket = 267982944, error    = 0

Http request headers sent to server:

GET / HTTP/1.1

Host: 10.10.10.152

User-Agent: Links (0.92; Linux 2.2.16-22 i686)

Accept: */*

Accept-Charset: us-ascii, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-4, ISO-8895-5,

ISO-8859-13, windows-1250, windws-1251, windows-1257, cp437, cp850, cp852,

cp866, x-cp866-u, x-mac-ce, x-kam-cs, x-koi8-r, x-koi8-u, utf8

Connection: keep-alive

Via: 1.1 irq0

X-Forwarded-For: 172.17.241.126

cework_sendrequest: lBytesRemote = 386, nLength = 386 (0xb20c800)

ReadResCharRecvCallback():  lBytesRemote = 1818, nLength = 1432 0xb20c800)

IsResponseCacheable() OBJECTSIZE_IS_UNLIMITED, lContentLength = 3194

cework_processresponse() : 0xb20c800 is cacheable

Http response headers received from server:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 20 Nov 2001 10:46:14 GMT

Server: Apache/1.3.12 (Unix)  (Red Hat/Linux) mod_ssl/2.6.6 OpenSSL/0.9.5a

mod_perl/1.24

Last-Modified: Fri, 12 Oct 2001 12:55:23 GMT

ETag: "5e23-c7a-3bc6e83b"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 3194

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html

GetUpdateCode(): GET request from client, GET request to server.

GetUpdateCode(): nRequestType = -1

SetTChain() 0xb20c800: CACHE_OBJECT_CLIENT_OBJECT sendobj_and_cache

Http response headers sent to client:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 20 Nov 2001 10:46:14 GMT

Server: Apache/1.3.12 (Unix)  (Red Hat/Linux) mod_ssl/2.6.6 OpenSSL/0.9.5a

mod_perl/1.24

Last-Modified: Fri, 12 Oct 2001 12:55:23 GMT

ETag: "5e23-c7a-3bc6e83b"

Content-Length: 3194

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Content-Type: text/html

Connection: keep-alive

cework_tee_sendheaders() 0xb20c800: sent 323 bytes to client

cework_tee_send_zbuf() 0xb20c800: Send 1087 bytes to client (1087)

UseContentLength(): Valid Content-Length (T)

cework_tee_recv_zbuf() 0xb20c800: Register to recv 2107 bytes timeout 120 sec

HttpServerRecvCallBack(): Recv Call Back socket 267982944, err 0, length  2107

HttpServerRecvCallBack(): lBytesRemote = 3925, nLength = 2107 (186697728)

cework_tee_send_zbuf() 0xb20c800: Send 2107 bytes to client (2107)

UseContentLength(): Valid Content-Length (T)

cework_setstats(): lBytesLocal = 0, lBytesRemote = 3925 (0xb20c800)

cework_readfirstdata() Start the recv: 0xb84a080 len 4096 timeout 0x3a98

ms ctx 0xb87d800

cework_cleanup_final() End the request: 0xb20c800 0xb20c838 0xb20c8e0

可在調試中找到的相關資訊以粗體突出顯示出來。

以下是網頁事務處理的不同階段：

1. 從客戶端接收的HTTP請求標頭。

2. 傳送到伺服器的HTTP請求標頭。

3. 從伺服器接收的HTTP響應標頭。

4. 傳送到客戶端的HTTP響應報頭。

如果瀏覽的網頁包含多個對象，則存在此事件序列的多個例項。使用最簡單的請求來減少調試輸出。

在Catalyst 6500或Cisco 7600路由器上，功能管理器處理Cisco IOS中配置的所有功能，以提供額外的故障排除層。當在這些裝置中配置第3層功能時，定義如何處理接收幀的資訊會傳遞到交換機或路由器的第2層控制功能（功能管理器）。 對於WCCP，此控制資訊定義哪些資料包被IOS和WCCP攔截並定向到透明快取。

show fm features命令會顯示在Cisco IOS中啟用的功能。您可以使用此命令檢查快取引擎是否正確通告要攔截的埠。

Router#show fm features

Redundancy Status: stand-alone

Interface: Vlan200 IP is enabled

hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1

hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0

mcast = 0

priority = 2

reflexive = 0

vacc_map :

outbound label: 5

merge_err: 0

protocol: ip

feature #: 1

feature id: FM_IP_WCCP

Service ID: 99

Service Type: 1

The following are the used labels

label 5:

swidb: Vlan200

Vlous:

The following are the features configured

IP WCCP: service_id = 99, service_type = 1, state = ACTIVE

outbound users:

user_idb: Vlan200

WC list:

address: 192.168.15.2

Service    ports:

ports[0]:    80

The following is the ip ACLs port expansion information

FM_EXP knob configured: yes

FM mode for WCCP: GRE (flowmask: destination-only)

FM redirect index base: 0x7E00

The following are internal statistics

Number of pending tcam inserts: 0

Number of merge queue elements: 0

show fm int vlan 200 命令會顯示三元內容可定址記憶體(TCAM)的確切內容。

Router#show fm int vlan 200

Interface: Vlan200 IP is enabled

hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1

hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0

mcast = 0

priority = 2

reflexive = 0

vacc_map :

outbound label: 5

merge_err: 0

protocol: ip

feature #: 1

feature id: FM_IP_WCCP

Service ID: 99

Service Type: 1

(only for IP_PROT) DestAddr SrcAddr          Dpt   Spt  L4OP TOS Est  prot  Rslt

vmr IP value #1:   0.0.0.0  192.168.15.2     0     0    0    0   0    6     permit

vmr IP mask  #1:   0.0.0.0  255.255.255.255  0     0    0    0   0    FF

vmr IP value #2:   0.0.0.0  0.0.0.0          80    0    0    0   0    6     bridge

vmr IP mask  #2:   0.0.0.0  0.0.0.0          FFFF  0    0    0   0    FF

vmr IP value #3:   0.0.0.0  0.0.0.0          0     0    0    0   0    0     permit

vmr IP mask  #3:   0.0.0.0  0.0.0.0          0     0    0    0   0    0

vmr IP值# 1:線路定義來自快取引擎的幀上的偵聽旁路。否則將會產生重新導向回圈。vmr IP值# 2:線路定義攔截將連線埠80作為目的地的所有封包。如果埠80未顯示在第二行中，但WCCP處於活動狀態，且路由器可以使用快取，則快取配置中可能會出現問題。收集Here I am packet的轉儲，以確定快取是否傳送埠。

如果在進行疑難排解後無法解決問題，請將該問題報告給思科技術協助中心(TAC)。

以下是您必須提供給Cisco TAC的一些基本資訊。在路由器上收集以下資訊：

- show tech命令的輸出。如果show tech輸出的大小有困難，則可替換show running-config和show version output命令的輸出。

- show ip wccp命令的輸出。

- show ip wccp web-cache detail命令的輸出。

- 如果路由器和Web快取之間的通訊似乎存在問題，請在出現問題時提供debug ip wccp events和debug ip wccp packets命令的輸出。

在Cache Engine（僅限Cisco Cache Engine）上，收集show tech命令的輸出。

聯絡TAC時，請完成以下步驟：

1. 提供問題的清晰描述。您應該包括以下問題的答案：

- 症狀是什麼？

- 是經常發生還是很少發生？

- 更改配置後問題是否開始？

- 是否使用思科或第三方快取？

2. 提供拓撲的清晰說明。包括一個圖表，這樣會使它更清晰。

3. 提供您認為對解決問題有用的任何其他資訊。

以下是組態範例的輸出：

*********************************** Router Configuration *****************************

Router#show running

Building configuration...

Current configuration : 4231 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.120-7.XE1

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

ip wccp 99

!

!

!

interface FastEthernet3/1

no ip address

switchport

switchport access vlan 100

switchport mode access

!

interface FastEthernet3/2

no ip address

switchport

switchport access vlan 200

switchport mode access

!

interface FastEthernet3/3

no ip address

switchport

switchport access vlan 300

switchport mode access

!

interface FastEthernet3/4

no ip address

!

!

interface Vlan100

ip address 172.17.241.97 255.255.255.0

!

interface Vlan200

ip address 10.10.10.120 255.255.255.0

ip wccp 99 redirect out

!

interface Vlan300

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.241.1

no ip http server

!

access-list 30 permit 192.168.15.2

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line vty 0 4

login

transport input lat pad mop telnet rlogin udptn    nasi

!

end

*********************************** Cache Configuration ******************************

Cache#show running

Building configuration...

Current configuration:

!

!

logging disk /local/syslog.txt debug

!

user add admin uid 0  capability admin-access

!

!

!

hostname Cache

!

interface ethernet 0

ip address 192.168.15.2 255.255.255.0

ip broadcast-address 192.168.15.255

exit

!

interface ethernet 1

exit

!

ip default-gateway 192.168.15.1

ip name-server 172.17.247.195

ip domain-name cisco.com

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1

cron file /local/etc/crontab

!

wccp router-list 1 192.168.15.1

wccp reverse-proxy router-list-num 1

wccp version 2

!

authentication login local enable

authentication configuration local enable

rule no-cache url-regex .*cgi-bin.*

rule no-cache url-regex .*aw-cgi.*

!

!

end

相關資訊

- Cisco Cache軟體

- Cisco 500系列快取引擎

- 網路快取通訊協定 (WCCP)

- Cisco Cache Engine 2.0軟體下載頁面(僅限註冊客戶)

- Cisco Cache Engine 3.0軟體下載頁面(僅限註冊客戶)

- 技術支援與文件 - Cisco Systems