目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

使用DHCP自动安装

示例

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何使用LAN的自动安装功能自动配置Cisco Aironet自治接入点(AP)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科无线自治解决方案

- 在Cisco IOS®路由器上配置DHCP服务器

使用的组件

- 运行Cisco IOS软件版本12.3(8)JA2的Cisco Aironet 1200系列AP

- 运行Cisco IOS软件版本12.4(11)T的Cisco 2800系列路由器（用作DHCP服务器）

- 任何TFTP服务器

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

使用DHCP自动安装

使用DHCP for LAN接口的自动安装功能可在设备初始化时自动配置新设备。DHCP提供了将配置信息传递给TCP/IP网络中主机的框架。当NVRAM中找不到有效的启动配置文件时，会启动自动安装过程。

AutoInstall流程主要分为两个阶段：

- IP地址采购

- 下载配置文件

IP地址采购 — 在此阶段，设备发送DHCP请求以查找DHCP服务器。DHCP服务器通过租出IP地址进行响应并返回已配置的选项（本例中为TFTP信息）。

在下载配置文件阶段，在您获取IP地址后，自动安装进程会启动从TFTP服务器下载配置文件的尝试。

有关自动安装的详细信息，请参阅使用DHCP为LAN接口自动安装。

示例

本文档的示例包含开箱即用的Cisco Aironet 1200系列自治AP，该AP使用AutoInstall for LAN功能下载存储在TFTP服务器上的配置文件。

为了便于说明，Cisco IOS路由器用作DHCP服务器，有效的配置文件存储在TFTP服务器的根目录中。

在本文档示例中，Cisco IOS路由器用作DHCP服务器。使用以下IP地址：

- 10.78.177.16 - TFTP服务器

- 10.78.177.30 - DHCP服务器

假设Cisco IOS路由器已配置并在网络上处于活动状态。此处仅显示本文档所需的DHCP配置：

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

接下来，需要启用TFTP服务器，并且有效的配置文件必须存储在TFTP服务器的根目录中。

在本示例中，TFTP服务器已启用，配置文件已存储在根目录中。

验证

您需要启动开箱即用的自主AP，并验证自动安装功能是否按预期工作。

以下是来自AP控制台的日志：

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

从日志中您可以看到，AP已成功从TFTP服务器下载配置文件。这可以通过在AP上发出show run命令来验证：

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

相关信息

- 带Microsoft DHCP服务器的无线局域网控制器(WLCs)的自动安装配置示例

- 基本的无线局域网连接配置示例

- 技术支持和文档 - Cisco Systems