目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

验证、授权和记帐 (AAA)

参数映射

无线局域网(WLAN)配置

全局配置

创建本地用户

用于文件传输的FTP配置

上传到闪存

Webauth_login HTML示例

屏幕截图

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在无线局域网控制器(WLC)上配置使用本地身份验证的自定义WebAuth。

先决条件

要求

在配置和自定义WebAuth之前，请确保您的PC:

- 在开放服务集标识符(SSID)上具有IP地址

- 可以ping默认网关

- 可以识别和定位域名服务器(DNS)(ipconfig/all)

- 可以解析名称(使用nslookup)

- 可以访问Internet

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行3.3代码的5760 WLC

- Cisco Aironet 3600 系列轻型接入点

- Microsoft Windows 7 本地无线请求方

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

验证、授权和记帐 (AAA)

以下是AAA的配置。这将配置身份验证和授权配置文件，以便连接的客户端通过本地WLC数据库的身份验证。

aaa new-model

aaa authentication login local_webauth local

aaa authorization network default local

aaa authorization credential-download default local

参数映射

以下是参数映射的配置。本部分介绍如何在WLC上配置虚拟IP地址以及如何设置参数类型，这有助于指定重定向URL、登录页、注销页和失败页。您必须确保闪存具有这些文件。

parameter-map type webauth global

virtual-ip ipv4 1.1.1.1

parameter-map type webauth custom

type webauth

redirect on-success http://www.cisco.com

banner text ^C CC global ip for redirect ^C

custom-page login device flash:webauth_login.html

custom-page success device flash:webauth_success.html

custom-page failure device flash:webauth_failure.html

custom-page login expired device flash:webauth_expired.html

无线局域网(WLAN)配置

以下是WLAN的配置。WLAN已配置为第3层安全。此配置将身份验证列表映射到Local_webauth，并确保身份验证由本地网络用户处理。这将调用初始步骤中的AAA配置。

wlan webauth 1 webauth

client vlan Vlanx

no security wpa

no security wpa akm dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

security web-auth

security web-auth authentication-list local_webauth

security web-auth parameter-map custom

session-timeout 1800

no shutdown

全局配置

将此配置用于全局配置。确保已启用HTTP/HTTPS和IP设备跟踪。如果不启用HTTP/HTTPS，则不会获取网页。

ip http server

ip device tracking

创建本地用户

使用此命令可创建本地用户。

username <username> password 0 <password>

用于文件传输的FTP配置

将此配置用于文件传输的FTP配置。

ip ftp username <username>

ip ftp password <password>

上传到闪存

使用此命令可将自定义HTML文件上传到Flash:使用命令：

5760# copy ftp://x.x.x.x/webauth_login.html flash:

以下是Flash内容的示例：

w-5760-2#dir flash:

Directory of flash:/

64649  -rw-        1164   Oct 7 2013 04:36:23 +00:00  webauth_failure.html

64654  -rw-        2047   Oct 7 2013 13:32:38 +00:00  webauth_login.html

64655  -rw-        1208   Oct 7 2013 04:34:12 +00:00  webauth_success.html

64656  -rw-         900   Oct 7 2013 04:35:00 +00:00  webauth_expired.html

64657  -rw-       96894   Oct 7 2013 05:05:09 +00:00  web_auth_logo.png

64658  -rw-       23037   Oct 7 2013 13:17:58 +00:00  web_auth_cisco.png

64660  -rw-        2586   Oct 7 2013 13:31:27 +00:00  web_auth_aup.html

Webauth_login HTML示例

如果需要修改或自定义，您必须让知道HTML的开发人员参与，思科技术支持中心未涵盖该HTML。

<HTML><HEAD>

<TITLE>Authentication Proxy Login Page</TITLE>

<script type="text/javascript">

var pxypromptwindow1;

var pxysubmitted = false;

function submitreload() {

if (pxysubmitted == false) {

pxypromptwindow1=window.open('', 'pxywindow1', 'resizable=no,width=350,height=350,scrollbars=yes');

pxysubmitted = true;

return true;

} else {

alert("This page can not be submitted twice.");

return false;

}

}

</script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<style type="text/css">

body {

background-color: #ffffff;

}

</style>

</HEAD>

<BODY>

<H1><img src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_logo.png" width="75" height="50" alt="Cisco Logo" longdesc="http://www.cisco.com"></H1>

<center>

<H2> Wireless Guest Access Web Authentication</H2>

<center>

<iframe src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_aup.html" width="950" height="250" scrolling="auto"></iframe><BR><BR>

<FORM method=post action="/" target="pxywindow1">

Username: <input type=text name=uname><BR><BR>

Password: <input type=password name=pwd><BR><BR>

<input type=submit name=ok value=OK   onClick="return submitreload();">

</FORM><noscript>

<BR>

<UL>

<H2><FONT COLOR="red">Warning!</FONT></H2>

<p>JavaScript should be enabled in your Web browser

for secure authentication</p>

<LI>Follow the instructions of your Web browser to enable

JavaScript if you would like to have JavaScript enabled

for secure authentication</LI>

<BR>OR<BR><BR>

<LI> Follow these steps if you want to keep JavaScript

disabled or if your browser does not support JavaScript

<OL><BR>

<LI> Close this Web brower window</LI>

<LI> Click on Reload button of the original browser window</LI>

</OL></LI>

</UL>

</noscript>

<center>

<p>&nbsp;</p>

<img src="http://192.168.2.91/flash:web_auth_cisco.png" alt="Cisco Powered" width="215" height="136" align="middle" longdesc="http://www.cisco.com">

</center>

</BODY></HTML>

屏幕截图

以下是客户端的一些屏幕截图：

客户端连接到WLAN并自动重定向：

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。