目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

修改LWAPP解码文件

修改TCP_UDP_Ports.dcd

修改Pspecs.xml文件

OmniPeek 5.0中的LWAPP解码

验证

相关信息

简介

WildPackets OmniPeek（和EtherPeek）提供轻量接入点协议(LWAPP)解码功能，但未插入。本文档说明如何启用LWAPP解码并使用软件查看LWAPP。本文档使用EtherPeek 3.0和OmniPeek 5.0的步骤。

注意：OmniPeek 3.0的步骤与EtherPeek 3.0的步骤相同。

注意：OmniPeek和EtherPeek软件之间的唯一区别是文件的位置。

- OmniPeek的路径是C:/Program Files/WildPackets/OmniPeek。

- EtherPeek的路径是C:/Program Files/WildPackets/EtherPeek。

先决条件

要求

思科建议您了解EtherPeek、OmniPeek 3.0和5.0软件。有关EtherPeek的信息，请参阅EtherPeek常见问题 。有关OmniPeek的信息，请参阅Omni简介 。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- OmniPeek 3.0

- EtherPeek 3.0

- OmniPeek 5.0

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

修改LWAPP解码文件

要修改LWAPP解码文件，请将“ETHR 0 0 90 c2 AP Identity:；”添加到LWAPP功能。这位于LWAPP-light_weight_...中的“LABL 0 0 0 b1轻量接入点协议\LWAPP:；”行下。protocol.dcd文件(C:\Program Files\WildPackets\EtherPeek\Decodes)。

修改TCP_UDP_Ports.dcd

在文件TCP_UDP_Ports.dcd(C:\Program Files\WildPackets\EtherPeek\Decodes)中，必须包括以下两行：

0x2fbe | LWAPP;

0x2fbf | LWAPP;

注意：由于此过程，主机计算机上没有打开任何端口。因此，此步骤不会使主机计算机面临任何安全风险。

这样，就包括了两个端口12222和12223。

修改Pspecs.xml文件

请完成以下步骤：

1. 在文件pspecs.xml(C:\Program Files\WildPackets\EtherPeek\1033)的用户数据报协议(UDP)部分，添加以下行：

注意：确保先备份原始文件。

<PSpec Name="LWAPP">

<PSpecID>6677</PSpecID>

<LName>LWAPP</LName>

<SName>LWAPP</SName>

<Desc>LWAPP</Desc>

<Color>color_1</Color>

<CondSwitch>12222</CondSwitch>

<CondSwitch>12223</CondSwitch>

<PSpec Name="LWAPP Data">

<PSpecID>6688</PSpecID>

<LName>LWAPP Data</LName>

<SName>LWAPP-D</SName>

<DescID>6677</DescID>

<CondExp><![CDATA[(SrcPort == 12222) || (DestPort == 12222)]]></CondExp>

</PSpec>

<PSpec Name="LWAPP Control">

<PSpecID>6699</PSpecID>

<LName>LWAPP Control</LName>

<SName>LWAPP-C</SName>

<DescID>6677</DescID>

<CondExp><![CDATA[(SrcPort == 12223) || (DestPort == 12223)]]></CondExp>

</PSpec>

</PSpec>

2. 重新启动OmniPeek或EtherPeek，使更改生效。

OmniPeek 5.0中的LWAPP解码

OmniPeek版本5.0是OmniPeek版本3.0的下一代捕获工具。在5.0版中，默认情况下会内置LWAPP解码。因此，文件中无需进一步更改。但是，以下示例显示如何使用IP地址和端口号在5.0版中定义协议过滤器：

1. 打开OmniPeek 5.0应用程序。

2. 在“开始”页中，单击“文件”>“新建”以打开“新建数据包捕获窗口”。

系统将显示一个名为Capture Options的小窗口。它包含数据包捕获的选项列表。

3. 从“适配器”选项中，选择要使用该适配器捕获数据包的适配器。在突出显示适配器时，适配器的说明如下所示。选择Local Area Connection以使用本地以太网适配器捕获数据包。

4. Click OK.

系统将显示New Capture窗口。

5. 单击“Start Capture(开始捕获)”按钮。

该工具开始捕获软件中定义的协议的数据包。要查看捕获的数据包，请单击左侧Capture菜单下的Packets选项。

6. 右键单击捕获的任何数据包，然后单击Make Filter以定义新协议。

系统将显示“插入过滤器”窗口。

7. 在过滤器框中输入名称以标识协议。

1. 启用地址过滤器。

2. 选择Type as IP以捕获到特定IP地址和从特定IP地址获取数据包。

3. 对于Address1，输入源IP地址。

4. 如果目的地址为静态IP，请在地址2中输入IP地址。

5. 如果目标通过DHCP接收IP地址，请选择Option作为Any Address。

6. 要指定数据包流的方向，请单击“Both directions”按钮，然后选择三个选项之一。按钮上的箭头标记表示选择的方向。

1. 启用端口过滤器。

2. 为协议使用的端口选择Type，例如TCP。

3. 对于端口1，输入源中使用的端口。

4. 如果目标使用标准的明确定义端口，请为端口2输入端口号。

5. 否则，如果目标随机使用某个端口，请选择“任意端口”选项。

6. 根据您的要求，从“两个方向”按钮选择方向。

8. 重复这些步骤以定义任何新的自定义协议。

验证

使用OmniPeek 5.0，您可以从Capture Screen中验证在触发LWAPP事件时，工具默认捕获LWAPP协议。图1显示了LAP在发现请求期间捕获的LWAPP协议。

图 1

双击该数据包，查看有关该数据包的详细信息。

相关信息

- EtherPeek常见问题

- 全向简介

- 下载OmniPeek 5.0

- 技术支持和文档 - Cisco Systems