目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

故障排除流程图

相关信息

简介

本文档提供了帮助进行 T1 故障排除的流程图。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

故障排除流程图

相关信息

- T1 第一层故障排除

- T1 警报故障排除

- T1 错误事件故障排除

- T1 PRI 故障排除

- 硬插线环回测试

- 技术支持 - Cisco Systems