目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除步骤

故障排除命令

相关信息

简介

本文档提供使用 Cisco 多业务 IP 到 IP 网关 (IPIPGW) 功能的远程到本地网络的配置示例。IPIPGW功能提供从一个IP网络的VoIP购买权到另一个的机制启用H.323。

先决条件

要求

在尝试此配置前，请保证您符合这些要求：

- 执行基本的 H.323 网关配置。有关详细说明，请参阅 Cisco IOS H.323 配置指南（Cisco IOS 语音配置库，版本 12.3）。

- 执行基本的 H.323 网守配置。有关详细说明，请参阅 Cisco IOS H.323 配置指南（Cisco IOS 语音配置库，版本 12.3）。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 三种 Cisco H.323 网守路由器（Cisco 2610、Cisco 2611、Cisco 2612、Cisco 2613、Cisco 2620、Cisco 2621、Cisco 2650、Cisco 2651、Cisco 2691、Cisco 2610XM,、Cisco 2611XM,、Cisco 2620XM,、Cisco 2621XM、Cisco 2650XM、Cisco 2651XM、Cisco 3620、Cisco 3649、Cisco 3660、Cisco 3725、Cisco 3745、Cisco 7200 系列或 Cisco 7400 系列）与 Cisco IOS 软件版本 12.3(4)T 或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

Cisco多服务IPIPGW功能引入网守通过区域。Via-zone 是一个 Cisco 术语，表示包含 IP 到 IP 网关和启用 via-zone 的网守的区域。启用 via-zone 的网守能够识别 via-zone，并向 via-zone 网关发送流量。Cisco通过区域被启用的网守包括通过区域命令行界面(CLI)指令。

Via-zone通常位于ITSP网络边缘，并且是像VoIP转发点或者串联区域，业务量通过到达远程目的地。网关在此区域终止请求的购买权和重新发出业务量到其最终目的地。Via-zone网守在非IP到IP应用是照常运行。网守在通过区域支持资源管理方面(例如，网关选择和负载均衡)在H.323第4版RAS消息调遣中使用能力。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

- 始发网守 (Z6.ITSPC)

- Via-zone 网守 (VZ3.ITSPA)

- 终端网守 (Z2.ITSPA)

在本例中，区域代码 617 中的一个呼叫方呼叫区域代码 650 中的一方，然后发生以下操作：

1. GW6.ITSPC 向 Z6.ITSPC. 发送带有基于 650 的编号的 ARQ。

2. Z6.ITSPC 知道前缀 650 属于 VZ3.ITSPA，因此 Z6.ITSPC 将 LRQ 发送给 VZ3.ITSPA。

3. VZ3.ITSPA 接收 650 编号的 LRQ。VZ3.ITSPA 在入站 LRQ 中查看 H.323 ID，以查找远程区域。然后它通过via-zone关键字连接到远端域。由于 via-zone 网守 ID 是本地区域，因此它将呼叫分配给 via-zone 中的 IP 到 IP 网关，然后发回指定 HS3.ITSPA 的 LCF。

4. Z6.ITSPC 返回指定 HS3.ITSPA. 的 ACF。

5. GW6.ITSPC 向 HS3.ITSPA 发送 650 呼叫的 SETUP 消息。

6. HS3.ITSPA 通过 ARQ（包含 answerCall=true）询问 VZ3.ITSPA 是否准许传入呼叫。

7. VZ3.ITSPA 通过 ACF 做出响应以准许呼叫。

8. HS3.ITSPA 有一个针对 650 前缀（或所有前缀）指定 RAS VZ3.ITSPA 的拨号对等体，因此它针对前缀 650 向 VZ3.ITSPA 发送 ARQ（answerCall 设置为 FALSE）。

9. VZ3.ITSPA 将前缀 650 视为 Z2.ITSPA，因此 VZ3.ITSPA 将 LRQ 发送至 Z2.ITSPA。

10. Z2.ITSPA 将前缀 650 视为位于它自己的区域中，并返回指向 GW2.ITSPA 的 LCF。

11. VZ3.ITSPA 返回指定 GW2.ITSPA. 的 ACF。

12. HS3.ITSPA 向 GW2.ITSPA 发送 650 呼叫的 SETUP 消息。

13. GW2.ITSPA 向 Z2.ITSPA 发送 ARQ answerCall。

14. Z2.ITSPA 向 GW2.ITSPA 发送 answerCall 的 ACF。

始发网守 (Z6.ITSPC)

origgatekeeper# show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z6ITSPC zone2 10.16.6.158

zone remote VZ3ITSPA zone2 10.16.10.139 1719

zone prefix VZ3ITSPA 650*

.

.

.

!

end

Via-zone 网守 (VZ3.ITSPA)

vzgatekeeper# show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local VZ3ITSPA zone2 10.16.10.139

zone remote Z2ITSPA zone2 10.16.10.144 1719 outvia VZ3ITSPA

zone remote Z6ITSPC zone1 10.16.6.158 1719 invia VZ3ITSPA

zone prefix Z2ITSPA 650*

.

.

.

!

end

终端网守 (Z2.ITSPA)

termgatekeeper# show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z2ITSPA zone2 10.16.10.144

.

.

.

!

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

要验证网守配置，请使用show running config | begin gatekeeper命令：

gatekeeper

zone local VZ3ITSPA zone2 10.16.10.139

zone remote Z2ITSPA zone2 10.16.10.144 1719 outvia VZ3ITSPA

zone remote Z6ITSPC zone1 10.16.6.158 1719 invia VZ3ITSPA

zone prefix Z2ITSPA 650*

no shutdown

您能也使用show gatekeeper zone status命令验证网守配置：

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

VZ3ITSPA       zone2         10.16.128.40  1719  LSV

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth :unlimited

Current total bandwidth :0

Maximum interzone bandwidth :unlimited

Current interzone bandwidth :0

Maximum session bandwidth :unlimited

Total number of concurrent calls :3

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets :(Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone hurricane :use proxy

to gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

to MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone hurricane :use proxy

from gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

from MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Z1.ITSPA     cisco         10.16.10.139   1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ4.ITSPA,   outvia:VZ4.ITSPA

Z5.ITSPB     cisco         10.16.8.144    1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ4.ITSPA,   outvia:VZ4.ITSPA

输入 show gatekeeper status 命令以查看呼叫量阈值：

Gatekeeper State: UP

Load Balancing:   DISABLED

Flow Control:     DISABLED

Zone Name:        hurricane

Accounting:       DISABLED

Endpoint Throttling:        DISABLED

Security:         DISABLED

Maximum Remote Bandwidth:              unlimited

Current Remote Bandwidth:              0 kbps

Current Remote Bandwidth (w/ Alt GKs): 0 kbps

输入 show gatekeeper performance stats 命令以查看 RAS 信息，包括 via-zone 统计信息：

Performance statistics captured since: 08:16:51 GMT Tue Jun 11 2002

RAS inbound message counters:

Originating ARQ: 462262 Terminating ARQ: 462273 LRQ: 462273

RAS outbound message counters:

ACF: 924535     ARJ: 0  LCF: 462273     LRJ: 0

ARJ due to overload: 0

LRJ due to overload: 0

RAS viazone message counters:

inLRQ: 462273   infwdLRQ 0      inerrLRQ 0

outLRQ: 0       outfwdLRQ 0     outerrLRQ 0

outARQ: 462262  outfwdARQ 0     outerrARQ 0

Load balancing events: 0

Real endpoints: 3

下表介绍了屏幕中显示的重要 RAS via-zone 字段。

字段

描述

inLRQ

与 invia 关键字关联。如果invia是本地区域，此计数器识别局部invia网守终止的LRQs的编号。

infwdLRQ

与 invia 关键字关联。如果被转接到远程invia网守，此计数器识别LRQs的编号。

inerLRQ

与 invia 关键字关联。因为不可能找到，所以次数LRQ不可能被处理invia关守ID。通常由一拼错的网守名称导致。

outLRQ

与 outvia 关键字关联。如果outvia是本地区域，此计数器识别局部outvia网守终止的LRQs的编号。此计数器在invia网守没有指定的配置仅适用。

outfwdLRQ

与 outvia 关键字关联。如果被转接到远程outvia网守，此计数器识别LRQs的编号。此计数器在invia网守没有指定的配置仅适用。

outerrLRQ

与 outvia 关键字关联。因为不可能找到，所以次数LRQ不可能被处理outvia关守ID。通常由一拼错的网守名称导致。此计数器在invia网守没有指定的配置仅适用。

outARQ

与 outvia 关键字关联。如果outvia是该本地区域，识别产生本地关守处理的ARQ的编号。

outfwdARQ

与 outvia 关键字关联。如果outvia网守在远程地区，此编号识别产生导致被发送到outvia网守的LRQs的此网守收到的ARQ的编号。

外部ARQ

与 outvia 关键字关联。因为不可能找到，所以次数产生的ARQ不可能被处理outvia关守ID。通常由一拼错的网守名称导致。

输入show gatekeeper circuit命令查看关于进行中的呼叫的信息：

CIRCUIT INFORMATION

===================

Circuit       Endpoint   Max Calls Avail Calls Resources     Zone

-------       --------   --------- ----------- ---------     ----

ITSP B        Total Endpoints: 1

hs4.itspa  200       198         Available

注意：“呼叫”一词是指某些命令和输出中的呼叫段。

输入show gatekeeper endpoint命令查看关于终端注册的信息：

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

10.16.10.140    1720  10.16.10.140    50594 vz4.itspa         H323-GW

H323-ID: hs4.itspa

H323 Capacity Max.= 200  Avail.= 198

Total number of active registrations = 1

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除步骤

下面提供与本配置有关的故障排除信息。有关故障排除的其他信息，请参阅 Cisco 多业务 IP 到 IP 网关。按照以下说明对您的配置进行故障排除。

故障排除IPIPGW的方法类似故障排除TDM到IP H.323网关的方法。通常情况下，故障排除工作应按以下步骤进行：

1. 孤立并且再生产失败的场景。

2. 通过 debug 和 show 命令、配置文件以及协议分析器收集相关信息。

3. 识别故障的第一个表示在协议跟踪或内部debug输出的。

4. 寻找在配置文件的原因。

如果怀疑 via-zone 是呼叫失败的根源，请确定受影响的子功能，并重点关注与该子功能相关的 show 和 debug 命令，从而将问题范围缩小到某个 IPIPGW 或网守。

在您能开始发现并解决问题前，您必须首先离析问题网关或网守。网关和网守负责执行以下任务：

网关任务

- 媒体流处理和语音路径完整性

- DTMF 中继

- 传真中继和传真通过。

- 数字转换和呼叫处理

- Dial-peer和编解码器过滤

- 载波ID处理

- 基于网关的计费

网守任务

- 网关选择和负载均衡

- 呼叫路由(区域选择)

- 基于网守的计费

- 呼叫许可、安全和带宽控制

- 呼叫量的增强

故障排除命令

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

网关 debug 命令

- debug voip ipipgw — 此命令显示 IP 到 IP 呼叫处理的相关信息

- debug h225 asnl — 此命令显示H.225消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug h225 events — 此命令显示H.225消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug h245 asn1 — 此命令显示H.245消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug h245 events — 此命令显示H.245消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug cch323 all — 当debug cch323与h225、h245或ras关键字一起使用时，调试输出会根据已处理的事件跟踪关联状态机的状态转换。

- debug voip ccapi inout — 此命令通过呼叫控制 API 跟踪执行路径，后者充当呼叫会话应用程序与底层网络的特定软件之间的接口。

- debug voice ccapi error — 此命令跟踪呼叫控制 API 中的错误日志。当资源不足，或基础网络特定代码、更高的呼叫会话应用程序或呼叫控制 API 本身存在问题时，会在正常的呼叫处理过程中产生错误日志。

网守 debug 命令

- debug h225 asn1 — 此命令显示H.225 RAS消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug h225 events — 此命令显示H.225 RAS消息和关联事件的asn1部分的实际内容。

- debug gatekeeper main 10 — 此命令跟踪主要网守功能，如 LRQ 处理、网关选择、准入请求处理、前缀匹配和呼叫量。

- debug gatekeeper zone 10 -此指令具有跟踪网守面向区域的功能。

- debug gatekeeper call 10 -此指令跟踪网守面向呼叫功能，例如跟踪的呼叫参考。

- debug gatekeeper gup asn1 — 此命令显示网守更新协议消息的asn1部分的实际内容以及集群中网守之间通信的关联事件。

- debug gatekeeper gup events — 此命令显示网守更新协议消息的asn1部分的实际内容以及集群中网守之间通信的关联事件。

- debug ras -此指令显示种类和解决RAS发送的消息并且接收。

网关 show 命令

- show h323 gateway h225 — 此命令维护H.225消息和事件的计数。

- show h323 gateway ras — 此命令维护发送和接收的RAS消息计数。

- show h323 gateway cause — 此命令显示从连接网关接收的原因代码计数。

- show call active voice [brief] -这些指令会聚关于激活和被清除购买权的信息。

- show crm -此指令显示呼叫量计数与在IPIPGW的IP电路相关。

- show processes cpu -此指令显示详细CPU利用率统计数据(CPU使用每个进程)。

- show gateway -此指令显示网关的当前状态。

网守 show 命令

- show/clear gatekeeper performance stats — 此命令显示与处理呼叫相关的网守统计信息。

- show gatekeeper zone status -关于本地和远端的此命令一览表信息为网守所知。

- show gatekeeper endpoint -关于终点的此命令一览表关键信息登记对网守，包括IPIPGWs。

- show gatekeeper circuit -此指令结合关于电路利用率的信息在多个网关间。

- show gatekeeper calls -关于在本地区域被处理的购买权的此命令一览表关键信息。

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems