目录

简介

如何访问路由器的基于 Web 的设置页？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：如何访问路由器的基于Web的设置页？

答：所有路由器都有一个内置的基于Web的设置页，允许您自定义设置和设置高级属性。

注意：在访问路由器的基于Web的设置页之前，请确保路由器已通电，并且计算机已连接到路由器上的一个以太网端口，例如1、2、3或4。

请完成以下步骤：

1. 打开一个网络浏览器例如Internet Explorer。

2. 在地址栏输入您路由器的 IP 地址，然后按 Enter 键。例如：大多数 VOIP 路由器的默认 IP 地址是 192.168.15.1。

注意：如果路由器的IP地址已更改，请在地址栏中键入路由器的IP地址。
路由器 IP 地址被修改的原因可能有以下几种：

- 运行过路由器的设置 CD

- 在路由器的基于 Web 的设置页上进行过修改

如果忘记了路由器的 IP 地址，可以尝试以下步骤之一：

- 检查路由器的 IP 地址。

- 按路由器背后的Reset按钮30秒。

注意：此过程将路由器重置为出厂默认设置。路由器上的所有设置都将被清除。重置后，路由器的 IP 地址将变为 192.168.15.1，密码将变为 admin。

3. 系统将弹出新窗口，提示输入用户名和密码。在 User name 和 Password 中输入 admin，因为默认的用户名和密码是 admin，然后点击 OK。

注意：如果路由器的口令已更改，请在Password字段中键入路由器的新口令。
路由器密码被修改的原因可能有以下几种：

- 运行过路由器的设置 CD

- 在路由器的基于 Web 的设置页上进行过修改

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems