目录

简介

背景信息

规格

容量

重要页元素

要求

集群连接和端口

配置

创建新集群

向群集添加其他对等体

实施TLS验证

更改主对等体

更改集群以使用FQDN

Expressway-E的集群地址映射

带单网卡的集群

故障排除

什么触发了出厂重置？

出厂重置失败

重新启动序列

警报和警告

常见警报

系统关键相关问题

日志详细信息

视频

简介

本文档介绍Expressway集群如何设计以扩展Expressway安装的恢复能力和容量。

背景信息

容量。与单个Expressway相比，Expressway集群可将Expressway部署的容量增加最多四倍。集群中的Expressway对等体共享带宽使用以及路由、区域、FindMe和其他配置。

恢复力。Expressway群集可以在Expressway处于维护模式时提供冗余，或在由于网络或停电或其他原因而无法访问时提供冗余。终端可以注册到群集中的任何对等体。如果终端失去与其初始对等体的连接，它们可以重新注册到集群中的另一个终端。

规格

Expressway可以是最多包含六个Expressway的集群的一部分。在创建集群时，您会指定一个对等体作为主要对等体，其配置将从主要群集复制到其他对等体。集群中的每个Expressway对等体必须具有相同的路由功能，如果任何Expressway都可以将呼叫路由到目标，则假定该集群中的所有Expressway对等体都可以将呼叫路由到该目标。

容量

四个对等体后，容量不会增加。因此，例如，在六对等集群中，第五和第六个Expressway不会为集群添加额外的呼叫容量。通过增加对等体，恢复能力得到了提高，但容量没有提高。

- 对于小型虚拟机(VM)，集群仅用于冗余，而不用于扩展，并且不会从集群获得容量增益。

- 基于4个对等体的集群配置的容量显示在下一个映像中：

重要页元素

要求

- 安全外壳(SSH)的基本知识

- 集群必须仅包含Expressway-C节点或仅包含Expressway-E节点。

- 所有对等体必须使用相同的软件版本。

- 所有对等体都使用硬件平台、设备或虚拟机(VM)，具有同等功能。

- Expressway支持最长80毫秒的往返延迟。

- H323模式在每个对等体上启用。

- 所有对等体都安装了相同的选项密钥集，下例除外：

- 对于Video Control Server(VCS):遍历和非遍历呼叫许可证

- 对于Expressway:富媒体会话

- 对于Expressway:房间系统和桌面系统注册许可证

所有其他许可证密钥在每个对等体上必须相同。

- 群集对等体之间不得存在网络地址转换(NAT)。

注意：如果Expressway-E使用单个网络接口控制器(NIC)，则它必须使用公有IP。如果Expressway-E使用双NIC，则必须使用内部接口来构建集群。

- 必须配置IP地址、域名服务(DNS)和网络时间协议(NTP)。

集群连接和端口

配置

创建新集群

1. 打开Expressway Web界面。

2. 导航至System > Clustering。

3. 输入下一个值：

注意：必须先创建一个（主）对等体的群集，然后重新启动主群集，然后再添加其他对等体。建立一个群集后，可以添加更多对等体。

主要配置：1

集群IP版本：选择IPv4或IPv6以与网络地址方案匹配。

TLS验证模式选项：允许（默认）或强制。

许可意味着在建立集群内传输层安全(TLS)连接时，对等体不会验证彼此的证书。

实施更加安全，但要求每个对等体都具有有效证书，并且证书颁发机构(CA)受所有其他对等体的信任。

对等体1地址：输入此Expressway的地址（主对等体）。 如果TLS验证模式设置为Enforce，则必须输入与此对等体证书上的使用者公用名称(CN)或使用者备用名称(SAN)匹配的完全限定域名(FQDN)。

4. 选择“保存”。

5. 重新启动服务器。

6. 导航至“维护”>“重新启动”选项，然后选择“重新启动”并确认“确定”。

7. 验证证书有效，如下图所示：

向群集添加其他对等体

要添加其他对等体，请执行以下步骤：

1. 在主Expressway上导航至系统>集群。

2. 在第一个空字段中，输入新Expressway对等体的地址。

3. 选择“保存”。

4. 对等体1必须指示此系统。新对等体必须指示Unknown，然后刷新时必须指示Failed，因为它尚未完全加入群集。

5. 在集群中已经存在的一个从属对等体上导航到System > Clustering，然后编辑下一个字段：

6. 对集群中已存在的每个从属对等体重复上一步。

7. 选择“保存”。

8. Expressway会引发集群通信故障警报。警报在所需重新启动后清除。

9. 重新启动Expressway。

10. 重新启动后，等待大约2分钟 — 这是从主设备复制配置的频率。

11. 验证集群数据库状态。

12. 确保在子对等体上复制配置。

实施TLS验证

警告：在继续之前，请验证证书SAN是否包含Peer N地址字段中的FQDN。在继续之前，您必须在每个地址字段旁看到集群和证书的绿色状态消息。

1. 在主对等体上，将TLS验证模式设置为Enforce。

警告：如果任何证书无效，则会显示警告，并阻止集群在强制TLS验证模式下正常工作。

2. 新的TLS验证模式在整个集群中复制。

3. 验证TLS验证模式现在是否在对等体上实施。

4. 选择Save并重新启动主对等体。

5. 主对等体重新联机后，逐个重新启动每个对等体。

6. 等待群集稳定，并验证群集和证书状态对于所有对等体是绿色的。

更改主对等体

注意：即使当前主对等体无法访问，也可以执行此过程。

1. 在新的主Expressway上，导航至系统>集群。

2. 从Configuration primary下拉菜单中，选择显示“This system”的对等项的ID号。

3. 选择“保存”。

注意：执行此过程时，请忽略Expressway上报告集群主不匹配或集群复制错误的任何警报。

4. 在所有其他Expressway对等体上，从旧主对等体开始（如果仍可访问）。

5. 导航至系统>集群。

6. 从Configuration primary下拉菜单中，选择新主Expressway的ID编号。

7. 选择“保存”。

8. 确认已接受对主配置的更改，导航至系统>集群并刷新页面。

9. 如果任何Expressway尚未接受更改，请重复相同的步骤。

10. 验证集群数据库状态是否报告为活动。

更改集群以使用FQDN

注意：执行此过程时，对等体之间的通信会暂时受到影响，这意味着在更改完成且集群同意新地址之前，预期会看到持续的警报。

1. 登录到所有群集对等体并导航至System > Clustering。

2. 选择更改的对等体地址。建议以对等体1地址开头。

3. 在集群中的每个对等体上，按照下一步操作：

4. 将所选对等体地址字段从IP地址更改为其FQDN。

5. 选择“保存”。

6. 切换到由您更改的对等体地址标识的对等体，然后重新启动服务器。

7. 等待任何临时群集警报解决。

8. 选择要更改的下一个对等地址，然后重复步骤3 - 7。

9. 重复此步骤，直到您更改了所有对等体地址并重新启动了所有对等体。

Expressway-E的集群地址映射

对于移动和远程访问(MRA)等安全部署，每个Expressway-E对等体必须具有包含其公有FQDN的SAN的证书。FQDN在公共DNS中映射到Expressway E的公有IP地址。

注意：如果您只想集群Cisco Expressway-E对等体，并且在它们之间不需要TLS验证，则可以使用节点的私有IP地址组成集群。您不需要群集地址映射。

集群地址映射是FQDN:IP对，在集群周围共享，每个对等体一对。对等体在查询DNS之前会先查询映射表，如果发现匹配项，则不查询DNS。

如果选择强制实施TLS，对等体还必须从彼此证书的SAN字段读取名称，并根据映射的FQDN端检查每个名称。

强烈建议您在主对等体上输入映射。地址映射通过群集动态复制。要配置地址映射，请执行下一步：

1. 在主对等体上，将System > Clustering转换为On，并将Cluster address mapping enabled下拉列表更改为On(默认为Off)。 系统随即会显示集群地址映射字段。

2. 编辑映射，以便Expressway-E对等体的公有FQDN与其内部NIC的IP地址对应。

3. 选择“保存”。

警告：请勿尝试使用公有DNS将对等体的公有FQDN映射到其私有IP地址，此操作可能会中断外部连接。

带单网卡的集群

如果希望集群中的Expressway-E对等体使用证书验证彼此的身份，可以允许它们使用DNS将集群对等体FQDN解析为其公有IP地址。如果Expressway-E节点具有以下特点，则这是形成集群的完全可接受的方式：

- 仅一个网卡

- 未配置静态NAT

- 可路由IP地址

故障排除

什么触发了出厂重置？

如果从集群页面清除所有对等地址字段并保存配置，则默认情况下，Expressway会在下次重新启动时执行出厂重置。这意味着除局域网1(LAN1)接口的基本网络配置外，所有配置都将被删除，其中包括清除字段后执行的所有配置和下次重新启动。

提示：如果需要避免出厂重置，请恢复集群对等体地址字段。按相同顺序替换原始对等地址，然后保存配置以清除标语。

当对等体重新启动时，系统会自动触发出厂重置，以删除敏感数据和集群配置。重置将清除除下一个基本网络信息以外的所有配置：

注意：如果使用双NIC选项，请注意，重置后，所有LAN2配置都会完全删除。

- IP地址·管理员和根帐户及密码

- SSH密钥

- 选项键

- 启用超文本传输协议安全(HTTPS)访问

- 已启用SSH访问

注意：从X12.6版中，出厂重置将从对等体中删除服务器证书、关联的私钥和CA信任存储设置。在早期的Expressway软件版本中，这些设置将保留。

出厂重置失败

出厂重置可能失败，如果Expressway是全新安装的开放式虚拟化设备(OVA)，且尚未升级，则会发生这种情况。

要解决此问题，请遵循以下任一选项：

- 使用tar.gz文件将所有节点升级到同一软件版本。在升级过程结束时，重新启动服务器，然后触发出厂重置。

- 使用WinSCP(/mnt/harddisk/factory-reset/)将tar.gz文件直接上载到出厂重置文件夹。 然后重新启动以启动出厂重置或从CLI发出出厂重置。

注意：确保在升级、证书更改或出厂重置警告之前进行正确的备份。

重新启动序列

如果需要重新启动集群或任何对等设备，请执行以下步骤：

1. 重新启动主对等体，并等待其通过网络界面访问。

2. 验证主要和所有对等体的状态上的集群复制状态。等待几分钟，偶尔刷新对等体的Web界面。

3. 如果需要，请一次重新启动其他对等体。每次，在可访问后等待几分钟，并验证其复制状态。

注意：在Expressway对等体报告成功状态之前，您可能需要等待大约5分钟后进行任何集群更改。

警报和警告

集群错误的警报以以下格式显示：群集复制错误：（详细信息）需要手动同步配置，下面是其中的一些示例：

- 群集复制错误：需要手动同步配置。

- 群集复制错误：找不到主配置文件或此从属配置文件，需要手动同步配置。

- 群集复制错误：配置主ID不一致，需要手动同步配置。

- 群集复制错误：此对等体的配置与主配置冲突，需要手动同步配置。

如果从属Expressway报告提及的警报，请执行下一步：

1. 以管理员身份登录到SSH或其他CLI界面。

2. 运行下一个命令：xcommand ForceConfigUpdate

注意：确保在升级、证书更改或出厂重置警告之前进行正确的备份。

3. 此命令删除从属Expressway配置，然后强制其从主Expressway更新其配置。

如果问题持续存在，则可能与每个集群对等体的加密密钥相关。通常，当对等体按错误顺序升级时，下属对等体不与主对等体同步。因此，如果xcommand forceconfigupdate不起作用，请按照下一步操作：

1. 登录主对等体并验证其状态良好。

2. 确保集群配置显示此对等体为主要。

3. 再次升级主，使用您最初用于升级的相同软件包。

在主对等体升级并重新启动后，复制警报会清除。此情况通常在重新启动后10分钟内发生，但可能在重新启动后最多20分钟。

常见警报

集群配置无效：必须打开H.323模式 — 集群在对等体之间使用H.323通信。

要清除此警报，请确保H.323模式已打开，请导航至Configuration > Protocols > H.323。

Expressway数据库故障：请联系您的思科支持代表。

要排除此类警报故障，请执行下一步：

1. 拍摄系统快照，并将其提供给您的支持代表。

2. 从集群中删除Expressway。

3. 从之前在Expressway上执行的备份恢复该Expressway的数据库。

4. 将Expressway添加回集群。

如果数据库不恢复，则可以使用第二种方法：

1. 拍摄系统快照，并将其提供给技术支持中心(TAC)。

2. 从集群中删除Expressway。

3. 以root用户身份登录，然后运行下一个命令clusterdb_destroy_and_purge_data.sh。

4. 从之前在Expressway上执行的备份恢复该Expressway的数据库。

5. 将Expressway添加回集群。

注意：确保在升级、证书更改或出厂重置警告之前进行正确的备份。

警告：clusterdb_destroy_and_purge_data.sh与听起来一样危险 — 请使用此选项作为最后选用。

系统关键相关问题

注意：下一信息适用于X14以后版本。

无法更新密钥文件警报在单个节点方案上的Expressway上引发。

按照下一步骤排除此类警报故障：

1. 通过CLI以管理员身份登录（默认情况下，通过SSH和硬件版本的串行端口登录）。

2. 运行下一个命令：xCommand ForceSystemKeyUpdate。

无法更新群集场景上的Expressway上的密钥文件警报。

按照下一步骤排除此类警报故障：

1. 通过CLI（默认情况下，通过SSH和硬件版本的串行端口）以管理员身份登录节点，在该节点中不会发出此警报。

2. 运行下一个命令：xCommand ForceSystemKeyUpdate。

日志详细信息

与Expressway上的任何其他日志一样，您可以启用诊断日志（使用TCP转储）。

在正常状态下，主节点上的DB同步显示为下一输出：

2020-07-21T15:16:50.321-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,321" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(270)" Detail="Starting synchronisation"

2020-07-21T15:16:50.330-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,330" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationutils(750)" AlternateIPAddresses="[u'(10.15.13.15 expc01)', u'(10.15.13.16 expc02)']" ConfigurationMasterIndex="0" LocalPeerIndex="0"

2020-07-21T15:16:50.433-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,433" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(257)" Detail="This peer is the cluster master, local configuration has already been replicated to the other peers"

2020-07-21T15:16:50.437-05:00 expc01 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:50,437" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(336)" Detail="Synchronisation completed successfully"

从对等节点的角度，它显示为下一个输出：

2020-07-21T15:16:46.900-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,899" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(270)" Detail="Starting synchronisation"

2020-07-21T15:16:46.908-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,908" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationutils(750)" AlternateIPAddresses="[u'(10.15.13.15 expc01)', u'(10.15.13.16 expc02)']" ConfigurationMasterIndex="0" LocalPeerIndex="1"

2020-07-21T15:16:46.947-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,946" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(254)" Detail="This peer is not the cluster master, local configuration is already up to date"

2020-07-21T15:16:46.950-05:00 expc02 replication: UTCTime="2020-07-21 20:16:46,950" Module="developer.replication" Level="INFO" CodeLocation="clusterconfigurationsynchroniser(336)" Detail="Synchronisation completed successfully"

下一个输出中显示了对等体断开：

2020-08-12T14:57:43.353-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,353" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Processed mnesia_down event from accessible node" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,353" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="ERROR" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Inconsistent Database" Context="from mnesia system - mnesia down" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.159.0>" Detail="Connecting database on mnesia running_partitioned_network event" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Ready to perform node connection transaction" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.cdb" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Running node connection transaction" Node="clusterdb@expc02.apolo.local"

2020-08-12T14:57:43.354-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:43,354" Module="developer.clusterdb.synchronise" Level="WARN" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.14215.425>" Detail="Failed connecting to node" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" Reason="{ badrpc, { EXIT, { aborted, { noproc, { gen_server, call, [ kernel_safe_sup, { start_child, { dets_sup, { dets_sup, start_link,  }, permanent, 1000, supervisor, [ dets_sup ] } }, infinity ] } } } } }"

2020-08-12T14:57:43.524-05:00 expc01 alarm: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20006" UUID="0f96695e-d954-4f6f-85c1-2ef1eae6f764" Severity="warning" Detail="Cluster database communication failure: The database is unable to replicate with one or more of the cluster peers" UTCTime="2020-08-12 19:57:43,524"

2020-08-12T14:57:43.771-05:00 expc01 alarm: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20004" UUID="3bca6888-f622-11df-93be-07cc953d7b99" Severity="warning" Detail="Cluster communication failure: The system is unable to communicate with one or more of the cluster peers" UTCTime="2020-08-12 19:57:43,771"

2020-08-12T14:57:53.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:53,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:54.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:54,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:56.872-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:56,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:57.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:57,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Retransmit=True"

2020-08-12T14:57:58.871-05:00 expc01 tvcs: Event="External Server Communications Failure" Reason="gatekeeper timed out" Service="NeighbourGatekeeper" Detail="name:10.15.13.16:1719" Level="1" UTCTime="2020-08-12 19:57:58,871"

2020-08-12T14:57:58.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:57:58,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS LRQ  SeqNum=52320 Timeout=True"

2020-08-12T14:57:59.601-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 19:57:59,601" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.145.0>" Detail="Triggering forced peer update of peers which failed DNS and queueing next run" Queue-Time-ms="300000"

2020-08-12T14:58:01.871-05:00 expc01 tvcs: UTCTime="2020-08-12 19:58:01,871" Module="network.h323" Level="INFO":  Action="Sent" Dst-ip="10.15.13.16" Dst-port="1719" Detail="Sending RAS SCI  SeqNum=52319 Timeout=True"

在主节点上更改为TLS强制如下一个输出所示：

2020-08-12T15:13:24.970-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,969" Module="developer.cdbtable.cdb.clusterConfiguration" Level="DEBUG" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="Inserting into table" TableName="clusterConfiguration"

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,975" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="xconfiguration clusterConfiguration tls_verify - changed from: Permissive to: Enforcing"

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc01 httpd[15060]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="configuration/cluster/tls_verify - changed from: 'Permissive' to: 'Enforcing'" Src-ip="10.15.13.30" Src-port="53155" User="admin" Level="1" UTCTime="2020-08-12 20:13:24"

2020-08-12T15:13:24.979-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,978" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(312)" Detail="Cluster configuration change detected"

2020-08-12T15:13:24.980-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,980" Module="developer.cdbtable.cdb.clusterConfiguration" Level="DEBUG" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.345.0>" Detail="Inserting into table" TableName="clusterConfiguration"

2020-08-12T15:13:24.986-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,986" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(405)" Detail="TLS Verify change status" Startup="False" New="True"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.557.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.145.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.022-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,022" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.142.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.031-05:00 expc01 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,031" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc01.apolo.local" PID="<0.557.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.192-05:00 expc01 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:25,192" Module="developer.diagnostics.alarmmanager" Level="INFO" CodeLocation="alarmmanager(173)" Detail="Raising alarm" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Parameters="null"

2020-08-12T15:13:25.195-05:00 expc01 management: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20007" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Severity="warning" Detail="Restart required: Cluster configuration has been changed, however a restart is required for this to take effect" UTCTime="2020-08-12 20:13:25,194"

从对等节点的角度看，它显示在下一个输出中：

2020-08-12T15:13:24.976-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:24,976" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.390.0>" Detail="xconfiguration clusterConfiguration tls_verify - changed from: Permissive to: Enforcing"

2020-08-12T15:13:24.979-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,978" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(312)" Detail="Cluster configuration change detected"

2020-08-12T15:13:24.982-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:24,982" Module="developer.management.databasemanager" Level="INFO" CodeLocation="databasemanager(405)" Detail="TLS Verify change status" Startup="False" New="True"

2020-08-12T15:13:25.040-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,040" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.136.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.040-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,040" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.143.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.041-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,041" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.042-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,042" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.046-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,046" Module="developer.clusterdb.alternatesmanager" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.143.0>" Detail="alternate peer changed info recieved"

2020-08-12T15:13:25.047-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,046" Module="developer.clusterdb.peernameresolver" Level="INFO" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.136.0>" Detail="Notifying databasemanager (Management Framework)"

2020-08-12T15:13:25.047-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,047" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.049-05:00 expc02 UTCTime="2020-08-12 20:13:25,049" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@expc02.apolo.local" PID="<0.543.0>" Detail="xconfiguration alternatesConfiguration - Changed"

2020-08-12T15:13:25.136-05:00 expc02 management: UTCTime="2020-08-12 20:13:25,136" Module="developer.diagnostics.alarmmanager" Level="INFO" CodeLocation="alarmmanager(173)" Detail="Raising alarm" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Parameters="null"

2020-08-12T15:13:25.139-05:00 expc02 management: Level="WARN" Event="Alarm Raised" Id="20007" UUID="e2b8e3d1-b731-4d7d-b606-4682a8f0c2e6" Severity="warning" Detail="Restart required: Cluster configuration has been changed, however a restart is required for this to take effect" UTCTime="2020-08-12 20:13:25,139"

视频

下一个视频可能很有用：

如何创建对等体并将其添加到Expressway集群

从Expressway集群中删除对等体

修复Expressway复制错误“对等体配置与主冲突”

Expressway集群重启程序

如何升级Expressway集群为MRA/集群高速公路生成CSR