目录

简介

GPIO访问故障的连续消息

Nexus 5000和NX-OS版本早于5.0(3)N2(1)

Nexus 5000和NX-OS 5.0(3)N2(1)版或更高版本

Nexus 7000

FEX电源的其他故障消息

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍思科交换矩阵扩展器(FEX)电源的故障消息和一般故障排除步骤。

GPIO访问故障的连续消息

在本示例中，日志显示通用输入/输出(GPIO)访问故障的连续消息：

%SATCTRL-FEX133-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-133 Module 1: Runtime diag

detected major event: GPIO access failure

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 1

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 2

适当的解决方案取决于Nexus 5000或Nexus 7000上的软件版本。

Nexus 5000和NX-OS版本早于5.0(3)N2(1)

这是一个众所周知的表面问题；请参阅Cisco Bug ID CSCtl77867(FEX PS运行时诊断检测到的主要事件：GPIO访问故障)。 解决方案是重新加载FEX或升级到5.0(3)N2(1)版或更高版本。

Nexus 5000和NX-OS 5.0(3)N2(1)版或更高版本

请参阅Cisco Bug ID CSCtz84683（FEX上显示连续GPIO访问故障消息）。

注意：只有序列号以DTN开头的FEX电源受影响；序列号以LIN开头的电源不受影响。

Nexus 7000

请参阅Cisco Bug ID CSCtr77620(FEX:电源1和已恢复的系统小警报)。

FEX电源的其他故障消息

此示例显示FEX电源的其他故障消息：

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm on power

supply 1: failed

解决这些问题的方法包括：

1. 重新拔插FEX电源；使用冗余电源确保电源不会脱机。

2. 为FEX电源提交退货授权(RMA);使用冗余电源确保电源不会脱机。

3. 对第二个电源重复上述步骤。

故障排除

故障排除的第一步是检查硬件和电源问题。如果您有软件问题，则即使在交换硬件后，错误消息也会继续。

查看并回答以下问题，以帮助定义故障的情况：

1. 有多少FEX电源受到影响？

2. 对于小警报，您是否交换了输入源，这有什么不同吗？

3. 您是否有其他FEX电源有问题？

4. 您是否有其他相同电源的盒子？

5. 是否更换了电源线？

6. 环境中是否出现电涌或故障？

从以下命令收集输出以调查故障：

- show sprom fex 100 all

- show logging log |无更多

- show tech fex 100 |无更多

- attach fex 100

- show platform software satctrl trace

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems