目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

产品号

功能

规格：模拟FXS接口

物理规格

环境状况

符合安全要求

电磁合规性(EMC)

网络管理

配置

已知问题

相关信息

简介

本文档介绍Cisco Catalyst 6000 24端口外部交换站(FXS)模拟接口模块(WS-X6624-FXS)。 本文档提供产品信息、规格、合规性和配置信息以及已知问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

WS-X6624-FXS为模拟电话、会议室扬声器电话和传真机提供24个FXS端口。FXS模块为传统模拟设备提供与IP网络的连接。此连接使设备能够将IP网络基础设施用于收费旁路应用。该连接还使设备能够与其他设备（如IP电话和H.323终端站）通信。

有关完整信息，请参阅Catalyst 6000系列FXS模拟接口模块。

注意：思科已宣布Cisco Catalyst 6000 24端口FXS模拟模块停售和寿命终止。

思科通信媒体模块(CMM)是下一代语音网关和服务模块，适用于Cisco Catalyst 6500系列交换机和Cisco 7600系列路由器。Cisco CMM是模块化线卡，可在单个Catalyst 6500插槽中提供更高的灵活性、更好的性能和更高密度。

产品号

产品

描述

Catalyst OS(CatOS)软件版本

WS-X6624-FXS

Catalyst 6000 FXS模拟接口模块

5.5(1)、5.5(3)、6.x、7.x和8.x

注意：WS-X6624-FXS的推荐Supervisor引擎软件版本是CatOS 6.3(7)。 CatOS 8.1(x)中的Supervisor引擎720不支持WS-X6624-FXS。 但CatOS 8.2(1)及更高版本中的Supervisor引擎720支持WS-X6624-FXS。

功能

- G.711、G.729和G.729A语音编码

- 瘦呼叫控制协议(SCCP)/媒体网关控制协议(MGCP)支持

- 静音抑制和语音活动检测(VAD)

- 舒适噪声产生

- 双音多频(DTMF)检测

- 线路回声消除（32毫秒）

- 振铃器 — 软件可编程频率和频率，基于国家/地区

- 用于环路活动、摘机和环节的LED

- 信令 — 环路启动

- 阻抗— 600欧姆

- 可编程模拟增益和信令计时器

- 思科传真中继和传真直通

- 调制解调器直通(V.34)

- 交换端口分析器(SPAN)或端口镜像支持

- 使用RJ-21电缆连接

注意：有关RJ-21电缆规格，请参阅电缆规格的RJ-21(仅WS-X6624-FXS)部分。

规格：模拟FXS接口

- 地址信令格式 — 带内DTMF

- 信令格式 — 环路启动

- 振铃音 — 可编程

- 振铃电压 — 可编程，基于国家/地区

- 振铃频率 — 可编程，基于国家/地区

- 物理连接器 — RJ-21

- 距离 — 最大环路500欧姆

物理规格

- 占用Catalyst 6000系列平台中的一个插槽

- 尺寸（高x宽x深）- 1.2 x 14.4 x 16英寸（3.0 x 35.6 x 40.6厘米[cm]）

环境状况

- 工作温度 — 32至104°F(F)（0至40°C [C]）

- 存储温度 —40至167° F（–40至75° C）

- 相对湿度 — 10%至90%，非冷凝

- 工作海拔 —60至4000米(m)

符合安全要求

- Underwriters Laboratory - UL1950

- 加拿大标准协会 — CSA C22.2 No. 950

- 欧洲规范 — EN60950

- 国际电工委员会 — IEC60950

- 澳大利亚标准/新西兰标准 — AS/NZS3260

- 技术规格 — TS001

电磁合规性(EMC)

- 欧洲合规性 — CE标记

- FCC第15部分（联邦法规[CFR] 47）A类

- 欧洲规范 — EN55022 A类，带非屏蔽双绞线(UTP);EN55022 B类，带箔双绞线(FTP)

- Comite International Special des Crompiting RadioElickes—CISPR22 A类UTP;CISPR22 B类，带FTP

- 信息技术设备自愿控制委员会 — VCCI A类UTP;使用FTP的B类

- 澳大利亚标准/新西兰标准 — AS/NZS 3548 A类，带UTP;AZ/NZS 3548 B类，带FTP

网络管理

- 拨号控制MIB

注意：请参阅RFC 2128 。

- 思科拨号控制MIB

注意：这是RFC 2128的扩展 。

- CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB语音拨号控制MIB

- CISCO-VOICE-IF-MIB语音接口MIB

- CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB语音模拟接口MIB

- CISCO-DSP-MGMT-MIB数字信号处理管理MIB

- 以太网MIB

- RFC 1157

- RFC 1643

- RFC 1493

- RFC 1213

- RFC 1573

- RFC 1757

- 思科堆栈MIB

配置

- 要使用Catalyst 6000交换机配置VoIP网络，请参阅配置IP语音网络。

- 有关WS-X6624-FXS安装，请参阅Catalyst 6000系列24端口FXS模拟接口模块安装说明。

- 要使用Cisco CallManager 3.x配置WS-X6624 FXS刀片，请参阅使用Cisco CallManager 3.0配置Catalyst 6000/6500 WS-X6624 FXS刀片。ws-X6624 FXS刀片通过TFTP接收配置。WS-X6624-FXS使用SCCP(3.0)/MGCP(3.1、3.2、3.3)与Cisco CallManager服务器通信，以设置和拆卸呼叫。

- 有关使用H.323网关的Cisco WS-X6624的传真配置，请参阅使用H.323网关的Cisco WS-X6624的传真配置。

已知问题

- 在WS-X6624-FXS模拟接口模块上，show spantree命令将端口状态显示为未连接。此错误不影响操作。问题在CatOS 7.3(1)中已解决。 有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCds00575(仅限注册客户)。

- 当您使用管理引擎CatOS 7.2(2)时，WS-X6624-FXS模拟语音模块无法联机并注册到Cisco CallManager。 此问题在CatOS 7.3(1)中已解决。 有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCdx30559(仅限注册客户)。

- 如果对CallManager连接使用WS-X6148-GE-TX，语音模块（如WS-X6624-FXS和WS-X6608-T1/E1）无法向Cisco CallManager注册。使用其他类型的模块（如WS-X6148-RJ45V）进行Cisco CallManager连接。此问题在Cisco CallManager版本3.3(3)sr1中已解决。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCeb38168(仅限注册客户)。

- 如果在带有语音模块(如WS-X6624-FXS和WS-X6608-T1)的交换机上发出show port命令，则show port 命令似乎会挂起。此外，语音模块的端口信息不会打印。有时，语音模块上的数字信号处理器(DSP)可以重置。此问题在CatOS 8.3(3)中已解决。 有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCec01126(仅限注册客户)。

相关信息

- 在带H.323网关的Cisco WS-X6624上做传真配置

- Cisco AVVID 网关支持传真中继和传真转接

- 语音硬件兼容性表（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- Cisco Catalyst 6000 24端口FXS模拟模块的销售终止和寿命终止

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems