目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

版本

配置

网络图

配置

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 纽约

MGX 8220 FRSM — 纽约

BPX 8600 — 纽约

MC 3810 — 纽约

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加达

MGX 8220 FRSM — 雅加达

BPX 8600 — 雅加达

MC 3810 — 雅加达

验证

故障排除

显示命令

version

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcnt

dspimalncnt

dspimaln

相关信息

简介

本文档提供了有关如何使用窄带中继连接两台BPX 8600交换机的配置信息。每台BPX 8600交换机都有一个MGX 8220边缘集中器作为馈线架连接。用户驻地设备(CPE)连接到馈线架。在两个MGX 8220 IMATM-8T3T1/B服务模块之间建立了四个T1 ATM反向多路复用(IMA)中继组。在每个BPX 8600 BXM-T3服务模块与相应的MGX8220 IMATM-8T3T1/B之间建立T3中继。两个带有帧中继接口的思科多通道(MC)3810路由器分别连接到MGX 8220帧中继服务模块(FRSM)-8T1。两个思科MC 3810路由器之间的IP连接通过网络互通(NIW)连接实现。MGX 8220 FRSM-8T1服务模块提供NIW转换。BPX 8600交换机提供此连接的交换功能。

注意：本文档旨在帮助您配置思科设备。它不能替代您与思科销售工程师、系统工程师或客户经理一起实现的正确网络设计和规划。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- BPX 8600交换机

- MGX 8220边缘集中器

- MC 3810 路由器

- MGX 8220 IMATM/B卡

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

版本

本文档中使用的版本基于一般可用的版本，并不是严格要求。请阅读适用的版本说明，以验证每个平台是否支持所需的接口和配置。

- MC 3810

软件 — Cisco IOS®软件版本12.0(3)和12.0(4)T

硬件 — 带T1多路中继(MFT)接口的思科MC 3810

- MGX 8220

两个Cisco MGX 8220边缘集中器使用相同的思科固件版本和硬件配置。

固件 — 思科版本5.0.14和MGX 822上相应版本的服务模块硬件和固件。

硬件 — Cisco IMATM型号B服务模块用于符合ATM论坛的IMA。MGX 8220边缘集中器上的两个IMATM 8T3T1/B服务模块之间使用四个T1中继。IMATM/B服务模块使用T1线路的RJ48连接器和T3线路的同轴连接器。每个IMATM 8T3T1/B服务模块上的T3端口都连接到BPX 8600交换机上的相应BXM-T3端口。FRSM-8T1服务模块使用RJ48连接器，并连接到相应的MC 3810 MFT接口。

- BPX 8600

两台BPX 8600交换机使用相同的思科交换机软件版本。

软件 — 思科交换机软件版本9.1.18和版本说明中指定的相应版本的卡硬件和固件。

硬件 — BPX 8600交换机通过宽带网络接口(BNI)-T3卡集连接到MGX 8220馈线架。BXM-T3卡集连接到MGX 8220 IMATM/B服务模块。BXM-T3服务模块使用服务消息块(SMB)连接器。BNI-T3服务模块使用同轴连接器。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可获取有关本节中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

注意：在创建配置之前，请建立所有物理连接。

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 纽约

- MGX 8220 FRSM — 纽约

- BPX 8600 — 纽约

- MC 3810 — 纽约

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加达

- MGX 8220 FRSM — 雅加达

- BPX 8600 — 雅加达

- MC 3810 — 雅加达

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 纽约

添加IMATM-8T3T1/B卡上的线路，使其包含在ATM(IMA)组反向多路复用中。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

在向IMA组添加行之前，请检查所有行并清除警报。建议您在IMA组中使用连续线路。但是，它不是必需的。IMA组可以由行1、3、4和5组成。

注意：两个IMATM/B服务模块之间T1的线路成帧和线路编码必须匹配。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

添加IMA组并将所有添加的行包含在组中。

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

其中：

1

IMA组编号 — 值范围为1到8

2

端口类型 — 1- UNI、2- NNI、3- STI、4 — 虚拟中继UNI（UNI中的STI）

1.2.3.4

链接列表 — 以点分隔的链接列表

1

最小no of links — 组形成的最小链路数；值范围为1到8。此数量在IMA组的每一端必须相同。

使用addchrte命令为IMA组添加通道路由。此命令在IMATM上创建虚拟路径标识符(VPI)映射列表，并定义路由到哪个IMA组的信元。如果定义了单个IMA组，且从连接设备（此处，BPX 8600）发送的VPI范围未知，则指定整个VPI范围。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

其中：

1

范围编号 — 值范围从1到128

1

IMA中继号 — 值范围为1到8

0

最小值.VPI值 — 0-255(UNI/VpTrkUNI)、0-1023(STI)、0-4095(NNI)

4095

最大值.VPI值 — 0-255(UNI/VpTrkUNI)、0-1023(STI)、0-4095(NNI)。 在这种情况下，端口类型为NNI，因此最大。值为4095。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

验证IMATM-8T3T1/B端口负载加扰配置在IMA中继两端是否相同。负载加扰是为了确保ATM信元负载与信元报头不类似而开发的。它只在本地有意义。具体而言，ATM接口的每一端必须具有相同的负载扰码值，但网络中的所有ATM接口不需要相同的配置。

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM — 纽约

检验现有线路。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

启用连接到多通道(MC)3810路由器的线路。

注意：帧中继服务模块(FRSM)和MC 3810之间T1的线路成帧和线路编码必须匹配。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

其中：

1

端口号 — T1和1-2481接受1-192范围内的值。

1

line number — 值范围为1到8。

2

DS0速度 — 56K为1, 64K为2

1

开始插槽 — 1个基本的开始时隙

24

插槽数 — 分配给的DS0时隙数

1

端口类型 — 值1-3, 1=帧中继， 2=FUNI mode-1a， 3=frForward

配置逻辑端口以使用本地管理接口(LMI)信令。本示例使用启用异步更新且禁用增强型LMI的StrataLMI。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

端口号 — T1和1-2481接受1-192范围内的值。

S

LMI信令 — (N)one(S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI。必须与MC3810上的LMI匹配。

2

asyn UPD/UFS — （UPD =更新状态， UFS =未经请求的完全状态）（n或1）=两个dis，（y或2）= UPD en，3 = UFS en，4 =两个en

n

增强型LMI — （N或n）disable（Y或y）enable

显示并检验逻辑端口的配置。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

现在添加连接并启用网络互联功能。

注意：连接值未优化，仅用于示例。

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

其中：

1

信道号 — 值范围为16到1015

100

port number - T1和1-2481接受1-192范围内的值

1

DLCI号 — 值范围为0到1023。必须与MC3810上的DLCI匹配。

1536000

承诺速率 — T1的0-1536000 bps;E1的0-2048000 bps

1

chan type - values 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 — 纽约

使用addshelf命令将MGX 8220作为进纸架添加到BPX 8600交换机。在将机架添加到交换机之前，请使用uptrk命令激活T3中继。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

在发出addshelf命令之前，请检查中继并清除所有警报。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

现在，使用uptrk命令激活BXM-T3上到MGX 8220 IMATM/B的T3中继。

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

BPX交换机上T3中继的默认传输速率为每秒96000个信元(cps)。 使用cnftrk命令，降低此中继的传输速率值，以便将该值与四个T1的值匹配。该值由交换机四舍五入。

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

注意：编号为1.4的中继处于警报状态，因为中继的远端未激活。只有当中继的两端都已激活时，中继才会从“警报”变为“清除确定”。

MC 3810 — 纽约

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B — 雅加达

MGX 8220 IMATM/B服务模块的配置与纽约的MGX 8220 IMATM/B的配置相同。重复此配置中列出的步骤以配置IMATM/B。

MGX 8220 FRSM — 雅加达

MGX 8220 FRSM服务模块的配置与适用于纽约的MGX 8220 FRSM的配置相同。重复此配置中列出的步骤以配置FRSM。

BPX 8600 — 雅加达

将MGX 8220作为支线架添加到BPX 8600交换机。激活BXM-T3中继（如本文所述），用于纽约的BPX 8600。此外，配置BXM-T3中继的传输速率以匹配中继的另一端。

使用addtrk命令在节点之间添加中继。此命令在终止中继的一个节点处执行。在添加中继之前，中继必须没有主要警报。

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

现在，使用addcon命令在BPX 8600交换机上添加连接。

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

验证添加的连接：

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 — 雅加达

MC 3810的配置也与纽约的MC 3810相同。重复此配置中列出的步骤以配置IMATM/B。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

注意：在使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

显示命令

命令汇总:

- version

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

version

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

相关信息

- AUSM-8T1/B-to-3620 IMA示例配置

- 广域网交换产品新的名称和颜色指南