目录

简介

背景信息

Intersight Connected ACI交换矩阵

解决故障的快速入门

解决故障的详细步骤

验证两个端口是否已启用

通过APIC GUI

通过交换机CLI

验证两个端口均未禁用/阻止列出

通过APIC GUI

执行第1层故障排除

简介

本文档介绍补救ACI故障F1394的步骤：接口物理关闭。

背景信息

交换矩阵端口是连接ACI模式枝叶交换机和主干交换机之间的接口。当任何此类交换矩阵端口关闭时，发生故障代码F1394。

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

如果没有冗余路径，此事件可能会导致交换矩阵中断或性能降低。

Intersight Connected ACI交换矩阵

此故障作为主动ACI活动的一部分进行主动监控。

如果您有与Intersight连接的ACI交换矩阵，则会代表您生成服务请求，以指明在Intersight连接的ACI交换矩阵中找到了此故障的实例。

解决故障的快速入门

1. 验证链路两端均已启用。默认情况下启用所有端口

2. 验证相关接口未手动列入黑名单

3. 继续进行第1层故障排除和隔离

解决故障的详细步骤

验证两个端口是否已启用

通过APIC GUI

1. 导航到Fabric > Inventory > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Physical Interfaces > ifId

2. 如果未启用：右键单击并选择“启用”

通过交换机CLI

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId>收发器

4. show interface <ifId> transceiver detail。如果收发器支持数字光纤监控(DOM)，并且启用了DOM策略，则可以检查光级别。

验证两个端口均未禁用/阻止列出

通过APIC GUI

1. 导航到交换矩阵 > 资产 > 禁用接口和已停用的交换机

2. 如果存在：右键单击并“删除”

执行第1层故障排除

1. 使用思科光纤到设备兼容性表验证收发器/枝叶/版本兼容性

2. 使用上文1b下列出的命令，从交换机CLI检查接口状态、收发器和数字光纤监控(DOM)详细信息

3. 重新拔插两端的收发器或DAC电缆

4. 检查是否存在光纤长度和配线面板（如果位于路径中）的潜在问题。

5. 检查/交换光纤

6. 检查/交换收发器或DAC电缆

7. 逐个移动枝叶、主干上的接口，查看收发器/DAC/电缆问题还是与特定接口有关