目标

本文将介绍在思科业务无线(CBW)网络中可能中断无线的配置任务。

适用设备 |固件版本

- CBW 140AC(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- CBW 145AC(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- CBW 240AC(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 141ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 142ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 143ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

简介

保持网络正常运行非常重要，但有时配置需要更改。这可能会导致服务中断。

在下表中，星号(*)在Web用户界面(UI)必须处于专家视图时显示。要启用“专家视图”选项，请登录CBW主AP的Web UI。单击Web UI右上角的淡绿色箭头进入专家视图。

导致无线网络中断的配置任务

以下配置将导致服务短暂中断。

配置变化

Web UI上的位置

结果

编辑WLAN配置

无线设置> WLAN

连接到WLAN的客户端将遇到网络中断。

编辑AP配置

无线设置>接入点

连接到AP的客户端将遇到网络中断

在WLAN上启用快速通道

无线设置> WLANs >编辑WLAN >流量整形选项卡

应用配置后，将禁用并重新启用所有WLAN（而不仅仅是正在编辑的WLAN）。

启用组播直接

*服务>媒体流

应用配置后，所有WLAN都将被禁用并重新启用。

更改AP组成员身份

*无线设置>接入点组

连接到AP的客户端将遇到网络中断。

应用新的RF配置

*高级>射频优化

应用配置后，所有WLAN都将被禁用并重新启用。

映射AP组的RF配置文件

*无线设置>接入点组>编辑组> RF配置文件选项卡

将导致AP组中WLAN的瞬时中断。

*仅在专家视图中可用。

导致或需要重新启动AP的配置更改

以下配置将导致至少一台设备需要重新启动的客户服务中断。如果可能，您可能希望在办公室关闭时执行这些任务。

如果需要手动重新启动主IP（以**标记），请等待更新完成。导航至Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP。

配置变化

Web UI上的位置

结果

全局网状网启用/禁用

无线设置>网状

主AP不会重新启动，但所有从属AP都会自动重新启动。

回程客户端访问启用/禁用

无线设置>网状

所有AP都将自动重新启动。

软件更新

管理>软件更新

如果选中Auto Restart复选框，所有AP都将自动重新启动。

**否则，请手动重新启动主AP。

然后，所有其他AP将自动重新启动以更改固件映像，以匹配主AP上运行的版本。

交换图像

监控(Monitoring)>接入点(Access Points)>每个AP视图(per AP view)>工具(Tools)

**需要手动重新启动主AP。

配置文件上传到主AP

高级>主要AP工具>配置管理

主AP将自动重新启动，这将中断与该AP的客户端连接。其他AP将继续正常为客户端提供服务，但在主AP完成重新启动之前，不会进行新的客户端身份验证。

更改主AP

无线设置>接入点>编辑主要支持的AP

当前主AP将自动重新启动，中断与该AP的连接。新的主AP将启动虚拟控制器进程以承担主AP角色；新客户端身份验证在完成之前不会发生。

启用/禁用安全网络身份验证

管理>访问

**需要手动重新启动主AP。

自定义WebAuth/WebAdmin证书上传到主AP

高级(Advanced)>主要AP工具(Primary AP Tools)>上传文件(Upload File)

**需要手动重新启动主AP。

将网状扩展器移至新AP组

*无线设置>接入点>组

网状扩展器将自动重新启动。

更改主功能AP的AP角色

*无线设置>接入点>编辑AP >网状网选项卡> AP角色菜单

支持主AP的AP将自动重新启动。

*仅在专家视图中可用。

结论

给你！您现在知道一些可能导致服务中断的配置更改。

想了解有关CBW网络的更多信息吗？有关详细信息，请查看以下任一链接。

网状网简介             网状常见问题             思科业务无线型号解码器             重新启动提示             重置为出厂默认设置             零日：通过应用/网络配置             移动应用与Web UI             思科企业无线网状网络的最佳实践              允许列表              更新软件             熟悉CBW应用             故障排除             时间设置             排除红色LED故障             网桥组名称