目标

本文将介绍在思科业务无线(CBW)网络上启动期间LED状态代码。

适用设备 |固件版本

- CBW 140AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- CBW 145AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- CBW 240AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 141ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 142ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

- CBW 143ACM网状扩展器（数据表） | 10.6.1.0(下载最新版本)

简介

设置并运行思科业务无线网络后，闪烁的绿色LED指示接入点已准备好接收客户端。绿色稳定指示灯表示至少连接了一个客户端。但是，当AP启动时，情况如何？

启动LED代码要复杂一些。细微的区别可能意味着不同的东西。继续阅读，了解你可能看到什么，以及代码的含义。

三种不同的“闪烁的绿色”模式

- 快速模式（约每秒2倍）

- 慢速模式（开1/2秒后关1/2秒）

- 第二种慢速模式，看起来更像每秒一次的短暂闪存（大多数情况下每秒关闭一次）。 这是指示AP已准备好接收客户端的唯一模式。

LED在启动过程中的阶段

LED状态

操作

纯红色

开启电源.

绿色闪烁（快速）

初始启动；启动内核。

固体绿

持续启动：正在加载软件。

绿色闪烁（缓慢/偶数）

加载驱动程序和服务。

循环颜色（红色/琥珀色/绿色）

已成功启动服务；停止不再需要的服务。

红色闪烁

启动CAPWAP流程；初始化无线电；IP地址分配(请注意，IP地址分配是此阶段最不发生的事情；如果发生故障，AP将停滞在闪烁的红色阶段)。

循环颜色（红色/琥珀色/绿色）

CAPWAP流程（AP加入管理）

绿色闪烁（慢/闪）

完成启动；准备接收客户端。

结论

就这样。现在，您对启动时可能看到的LED状态代码有了更好的了解。

想了解有关CBW网络的更多信息吗？有关详细信息，请查看以下任一链接。

网状网简介             网状常见问题             思科业务无线型号解码器             重新启动提示             重置为出厂默认设置             零日：通过应用/网络配置             移动应用与Web UI             思科企业无线网状网络的最佳实践              允许列表              更新软件             熟悉CBW应用             故障排除             时间设置             排除红色LED故障             网桥组名称