目标

本文档旨在向您展示如何在网状模式下配置思科企业无线(CBW)接入点(AP)的以太网端口。

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 141ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 142ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 143ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

简介

如果您想要配置CBW AP的以太网端口，您已到达正确的位置！CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接，提供强大的移动最终用户体验。

端口设置配置设置数据传输方向和数据的流量控制。以太网接口可以配置为接入端口或中继端口。中继通过一条链路传输多个VLAN的流量，并允许您在网络中扩展VLAN。

如果您已准备好配置CBW AP的以太网端口，我们开始吧！

将AP端口配置修改为接入/中继模式

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP的）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

思科业务应用

这些设备具有与Web用户界面共享某些管理功能的配套应用。并非Web用户界面中的所有功能都可在应用中使用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第 1 步

转到无线设置>接入点。

步骤 2

单击要配置的AP的编辑图标。

您将看到以下弹出窗口。单击“是”继续。

步骤 3

在新弹出窗口中，导航至“网格”选项卡。确保启用了以太网桥接。

步骤 4

在“端口”表中单击“编辑”。当启用以太网桥接时，此功能可用。

步骤 5

要将以太网接口配置为接入端口，请在“模式”选项卡中，从下拉菜单中选择接入。

接入端口只能在接口上配置一个VLAN;它只能传输一个VLAN的流量。

步骤 6

在VLAN Id字段中，指定VLAN。

步骤 7

单击 Apply。

当以太网端口连接到客户端时，“运行状态”(Operational Status)将更改为“UP”。

步骤 8

要将以太网接口配置为中继端口，请在模式部分从下拉菜单中选择中继。

中继端口可以在接口上配置两个或多个VLAN;它可以同时传输多个VLAN的流量。

步骤 9

输入本征VLAN ID。默认本征VLAN为1。

步骤 10

单击Add VLAN Id将其他VLAN添加到中继端口。

步骤 11

输入VLAN Id，然后单击Apply。

添加的VLAN将显示在VLAN Id选项卡下。

步骤 12

单击 Apply。

此配置必须单独在每个接入点上执行。配置也保存在每台设备中，而不保存在控制器配置中。

给你！您现在已成功完成在网状模式下配置CBW AP的以太网端口。有关更高级的配置，请参阅《思科业务无线接入点管理指南》。

常见问题 RADIUS 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式 欢迎使用CBW网状网络 使用邮件身份验证和RADIUS记帐的访客网络 故障排除 将Draytek路由器与CBW配合使用