目标

本文的目的是设置和查看思科业务无线(CBW)传统或网状网络的日志记录。

适用设备 |软件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

简介

思科企业无线接入点基于802.11 a/b/g/n/ac（第2波），带内置天线。它们可用作传统独立设备或网状网络的一部分。

一旦您的网络建立，可能需要注意的事情就会发生。要了解这些事件，您可以检查系统消息日志，通常称为系统日志。

了解事件有助于确保网络平稳运行并防止故障。系统日志对网络故障排除、调试数据包流和监控事件非常有用。

这些日志可在主AP的Web用户界面(UI)上查看，如果已配置，可在远程日志服务器上查看。如果事件未保存在远程服务器上，则通常会在重新启动后从系统中清除这些事件。

设置系统消息日志

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

思科业务应用

这些设备具有与Web用户界面共享某些管理功能的配套应用。并非Web用户界面中的所有功能都可在应用中使用。

下载iOS应用 下载Android应用

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第 1 步

登录主AP的Web UI。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。

您也可以通过在Web浏览器中输入https://<ipaddress>（主AP的）来访问主AP。对于某些操作，您可以使用思科企业移动应用。

步骤 2

选择“高级”>“日志记录”。

步骤 3

点击Log Syslog Level。从下拉菜单中选择通知级别。错误(3)是默认值。这意味着记录任何级别为3或更严重的内容。

按严重性顺序显示：

- 紧急（最高严重性） — 当设备处于危急情况且需要立即注意时，会记录此类型的消息。系统不可用。

- 警报 — 当存在需要立即注意的情况时，会记录此类消息。

- 关键

- 错误（默认设置）

- 警告

- 通知

- 信息

- 调试（最低严重性） — 通常仅在您主动进行故障排除时使用，因为日志会很快泛洪。

步骤 4

单击 Apply。

步骤 5

向下滚动“日志记录”页时，将显示日志。如果要清除日志，请单击清除。如果不想设置远程系统日志服务器，请转到步骤8。

步骤 6（可选）

如果要将日志发送到远程服务器，请单击“添加服务器”。

步骤 7（可选）

在Syslog Server IP字段中，输入应将Syslog消息发送到的服务器的IPv4地址。单击 Apply。

步骤 8

您需要打开TFTP服务器并打开系统日志功能，以便日志可以发送到服务器上的文件。

步骤 9

请务必单击Web UI屏幕右上面面板上的“保存”图标保存配置。

系统消息日志示例

在本例中，消息显示流量利用率较高。如果系统日志中出现此情况，您可能希望将射频信道更改为不太适合更稳定的操作环境的信道。

结论

您现在可以访问系统日志。您可以随时返回并更改严重性级别或添加远程服务器。这应有助于您及时了解网络中的潜在问题。

常见问题 RADIUS 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式