通过Web 通过应用

目标

本文的目的是通过Web用户界面(UI)在CBW网络中为室内环境添加网状扩展器的步骤。

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 141ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 142ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 143ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

简介

思科企业无线接入点(WAP)和网状扩展器提供易于部署的解决方案，旨在使中小型企业能够以前所未有的方式进行连接和协作。思科企业100系列网状扩展器提供到家庭办公室或小型办公室的安全无线连接，并在难以到达的地方工作。这些网状扩展器与思科业务接入点一起提供无缝覆盖和扩展容量。

您必须将要使用的所有网状扩展器的MAC地址（在网状网络中）输入到相应的主AP中。主AP仅响应来自其授权列表中显示的室内无线电的发现请求。为此，请执行以下步骤。如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表。

添加网状扩展器

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过在Web浏览器中输入https://[ipaddress]（主AP）来访问主AP。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第 1 步

在Web浏览器上输入主接入点(AP)IP地址。单击Login访问主AP。

步骤 2

输入用户名和密码凭证以访问主AP。Click OK.

步骤 3

导航至Wireless Settings > Mesh。确保网状网已启用。单击 Apply。

步骤 4

如果网状网尚未启用，则WAP可能需要执行重新启动。弹出窗口将显示为重新启动。确认。这需要8-10分钟。在重新启动期间，LED会以多种模式闪烁绿色，快速交替通过绿色、红色和琥珀色，然后再次变为绿色。LED颜色强度和色相在单元之间可能有小的变化。

步骤 5

导航至Wireless Settings > WLAN Users > Local MAC Addresses。单击Add MAC Address。

步骤 6

输入网状扩展器的MAC地址和说明。选择“Type as Allow”列表。从下拉菜单中选择配置文件名称。单击 Apply。

步骤 7（可选）

如果要阻止特定接入点加入主AP，请在列表中选择特定接入点的MAC地址。

7a单击要阻止的网状扩展器的操作下的“编辑”图标。

70亿选择“类型为阻止”列表。单击 Apply。

步骤 8

请务必按屏幕右上窗格中的“保存”图标保存所有配置。

结论

您现在已完成在思科企业无线网络中添加网状扩展器的步骤。如果符合您的需求，请添加更多网状扩展器！

网状网简介             网状常见问题             思科业务无线型号解码器             重新启动提示             重置为出厂默认设置             零日：通过应用/Web配置             移动应用与Web UI             思科企业无线网状网络的最佳实践              允许列表              更新软件             熟悉CBW应用             故障排除             时间设置             排除红色LED故障             网桥组名称