目标

设备的产品特征是尺寸、形状、功能和功能等特征。如果用户了解设备的规格和功能，以便更好地了解其可用性，则更好。SPA122可通过以太网端口访问，并具有内置路由器。SPA112必须通过Internet端口上的DHCP访问。本文档的目的是说明SPA100系列模拟电话适配器的产品功能。

适用设备

适用设备 |固件版本

- SPA112 | V 1.3.2(014)(下载最新版本)

- SPA122 | V 1.3.2(014)(下载最新版本)

产品功能

顶面板

- 电话1/电话2

- 稳定绿色 — 模拟电话未在使用或正在等待呼叫。

- 绿色闪烁缓慢 — 模拟电话正在与SPA配合使用。

- 关闭 — 端口未就绪。

- 互联网

- 绿色闪烁 — 模拟电话通过互联网(WAN)端口发送或接收数据。

- 熄灭 — 模拟电话无法访问Internet。

- system

- 稳定绿色 — SPA100系列设备已就绪并已获得IP地址。

- 缓慢闪烁绿色 — SPA100系列设备正在获取IP地址。默认情况下，它使用DHCP。

- 快速闪烁绿色 — SPA100系列设备正在更新其固件。

- 熄灭 — SPA100系列设备未供电或无法启动。

背板

- SPA112

- RESET — 按“Reset”（重置）按钮重新启动SPA122设备。要将其恢复为出厂默认设置，请按住按钮20秒。

- 电话1，电话2 — 将RJ11电话电缆从电话1/电话2端口连接到模拟电话。可以配置电话端口，以确保与IP语音网络正确连接。

- INTERNET — 将以太网电缆从INTERNET端口连接到宽带网络设备或路由器。

- DC 5V电源 — 将电源适配器从电源端口连接到电源插座。

- SPA122

- RESET — 按“Reset”（重置）按钮重新启动SPA122设备。要将其恢复为出厂默认设置，请按住按钮20秒。

- 电话1，电话2 — 将RJ11电话电缆从电话1/电话2端口连接到模拟电话。电话端口可以配置为确保与IP语音网络正确连接。

- 以太网 — 将以太网电缆从以太网端口连接到网络上的LAN设备。

- INTERNET — 将以太网电缆从INTERNET端口连接到宽带网络设备或路由器。

- DC 5V电源 — 将电源适配器从电源端口连接到电源插座。

有关SPA112和SPA122的详细信息，请查阅以下文档：

- 思科S系列SPA112/SPA122模拟电话适配器固件版本1.4(1)SR4版本说明

- SPA112 2端口电话适配器

- SPA112和SPA122上的固件升级