目标

会话发起协议(SIP)用于控制IP网络上的语音和视频会话。SIP控制视频会议、IP语音和即时消息等。它用于视频和语音呼叫等设备的通信会话。通过配置SIP计时器，您可以提高网络环境中设备的互操作性和性能。本文档说明如何在SPA8000上配置SIP计时器值。

适用设备

· SPA8000

软件版本

•6.1.12

SIP计时器值

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Voice > SIP。SIP页面打开：

步骤2.在SIP T1字段中，在设备重新传输之前输入最大值，以估计客户端和服务器之间的RTT（往返时间）。超时的范围是从 0 到 64 秒。默认值为 0.5 秒。

步骤3.在SIP T2字段中，输入非INVITE请求和INVITE响应的最大重传间隔。此值应介于0到64秒之间。默认值为 4 秒。

步骤4.在SIP T4字段中，输入消息在网络中保留的最长持续时间。此值范围为0到64秒。默认值为 5 秒。

步骤5.在SIP Timer B字段中，输入INVITE事务超时计时器。此值范围为0到64秒。默认值为 32 秒。

步骤6.在SIP Timer F字段中，输入非INVITE事务超时计时器。此值范围为0到64秒。默认值为 32 秒。

步骤7.在SIP Timer H字段中，输入ACK接收计时器的等待时间。此值范围为0到64秒。默认值为 32 秒。

步骤8.在SIP Timer D字段中，输入ACK挂起时间。此值范围为0到64秒。默认值为 32 秒。

步骤9.在SIP Timer J字段中，输入非INVITE请求重新传输的等待时间。此值范围为0到64。默认值为32秒。

步骤10.在INVITE Expires字段中，输入INVITE请求Expire标题值所花费的时间。如果在此字段中输入0，则请求中不包含过期报头。默认值为 240。

步骤11.在ReINVITE Expires字段中，输入ReINVITE请求Expire标题值所花费的时间。如果在此字段中输入0，则请求中不包含过期报头。默认值为 240。

步骤12.在Reg Min Expires字段中，输入最短注册到期时间。Min-Expires报头字段传达了Contact报头支持的最小刷新间隔或Expires报头字段（由注册器存储）。默认值为 1 秒。

步骤13.在Reg Max Expires字段中，输入最长注册到期时间。Max-Expires报头字段传达注册器存储的Contact报头或Expires报头字段支持的最大刷新间隔。默认值为 7200 秒。

步骤14.在Reg Retry Intvl字段中，输入适配器在上次注册失败后重试注册之前等待的间隔（以秒为单位）。默认值为 30 秒。

步骤15.在Reg Retry Long Intvl字段中，输入应大于Reg Retry Intvl的值。如果由于SIP响应代码不匹配而注册失败，则设备将等待指定的时间长度，然后重试。默认值为 1200 秒。

步骤16.在“注册重试随机延迟”字段中，输入延迟范围（以秒为单位），在失败后重试REGISTER时，从该延迟范围中随机选择一个数字以添加到“注册重试间隔”。默认值为0，表示此功能已禁用。

步骤17.在Regry Retry Long Random Delay字段中，输入延迟范围（以秒为单位），在失败后重试REGISTER时，从该范围随机选择一个数字以添加到Register Retry Long Intvl。默认值为0，表示此功能已禁用。

步骤18.在“注册重试间隔上限”字段中输入0，除非您希望启用“注册重试间隔上限”，该上限会将输入的值添加到“注册重试随机延迟”中。

步骤19.单击“提交所有更改”以保存配置。