目标

来自互联网协议语音(VoIP)设备的流量被分配给由语音设备（如IP电话、VoIP终端和语音系统）组成的特定VLAN时，使用语音虚拟局域网(VLAN)。交换机可以自动检测端口成员并将其添加到语音VLAN，并将配置的服务质量(QoS)分配给来自语音VLAN的数据包。如果语音设备位于不同的语音VLAN中，则需要IP路由器来提供通信。

组织唯一标识符(OUI)由电气电子工程师协会(IEEE)注册机构指定。由于IP电话制造商的数量有限而且众所周知，已知的OUI值会导致相关帧和看到这些帧的端口被自动分配给语音VLAN。

注意：要详细了解如何配置交换机上的电话OUI设置，请单击此处获取说明。

QoS属性可以在以下模式之一中按端口分配给语音数据包：

- 全部 — 配置到语音VLAN的QoS值将应用到接口上收到的所有传入帧，并分类到语音VLAN。

- 电话源MAC地址 — 为语音VLAN配置的QoS值将应用于分类为语音VLAN且源MAC地址中包含与已配置的电话OUI匹配的OUI的任何传入帧。

基于Web的实用程序的“电话OUI接口”(Telephony OUI Interface)页面允许您根据OUI标识符向语音VLAN添加接口，还用于在语音VLAN上配置OUI QoS模式。

本文介绍如何在交换机上配置电话OUI接口设置。

适用设备

- Sx200系列

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置电话OUI设置

重要信息：在继续执行以下步骤之前，请确保已在交换机上配置VLAN。若要了解如何配置交换机上的VLAN设置，请单击此处获取说明。

步骤1:登录到基于Web的实用程序，然后从Display Mode下拉列表中选择Advanced。

注：如果有Sx200、Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

第二步：选择VLAN Management > Voice VLAN > Telephone OUI Interface。

注意：菜单选项可能会因您使用的交换机而异。在本例中，使用SG350X交换机。

第三步：从Interface Type下拉列表中选择接口。

选项有：

- Port — 如果只需要选择单个端口，则从Interface Type下拉列表中选择端口。

- LAG — 从Interface Type下拉列表中，选择要配置的LAG。这会影响LAG配置中定义的端口组。

注意：在本示例中，选择了设备1的端口。

第四步：单击Go以显示接口上的端口或LAG列表。

第五步：点击要修改的端口或LAG的单选按钮。

注意：在本示例中，单击GE4。

第六步：向下滚动页面，然后单击Edit。

步骤7.（可选）点击与要配置的接口对应的单选按钮。

选项有：

- 设备 — 从设备(Unit)下拉列表中，选择要配置的端口。这会影响所选的单个端口。

注意：如果您有Sx500交换机，此选项将显示为Unit/Port。

- LAG — 从LAG下拉列表中，选择要配置的LAG。这会影响LAG配置中定义的端口组。

注意：在本示例中，选择了设备1的端口GE4。

步骤 8选中Telephony OUI VLAN Membership复选框，使接口成为基于电话OUI的语音VLAN的端口。如果收到的数据包与电话OUI中配置的接口匹配，则该端口将包含在语音VLAN中。

步骤 9点击与接口所需的语音VLAN QoS模式对应的单选按钮。

选项有：

- 全部 — QoS参数仅用于按语音VLAN分类的数据包。

- 电话源MAC地址 — QoS参数仅用于来自IP电话的数据包。

注意：在本例中，选择All。

步骤 10单击Apply，然后单击Close。

步骤11.（可选）单击Save将设置保存到启动配置文件中。

现在，您应该在交换机上配置电话OUI接口设置。