目标

200/300系列管理型交换机提供对以太网样式的统计信息的访问。这些统计信息是与物理层的错误相关的信息，例如与硬件相关的错误。这些错误可能是由基本网络组件（如铜缆、接口和网络接口卡[NIC]）故障引起的。在出现连接问题时，这些统计信息有助于确定问题的原因。本文介绍200/300系列管理型交换机上的Etherlike页上的信息。

适用设备

·SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

Etherlike统计信息

步骤1:登录到Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Etherlike。Etherlike页面打开：

第二步：点击Interface字段中某个可用接口类型的单选按钮。可用的接口类型包括：

·端口 — 从端口(Port)下拉列表中，选择要从中查看以太网样式的统计信息的物理端口。

· LAG — 从Link Aggregation Group(LAG)下拉列表选择要从中查看类似以太网统计信息的LAG端口。LAG端口是结合了多个物理端口的功能以提供更多带宽的逻辑端口。

第三步：点击其中一个可用的单选按钮以刷新Refresh Rate字段中的类似以太网统计信息。可用选项包括：

·无刷新 — Etherlike页面永不刷新。

· 15秒 — 每15秒刷新一次Etherlike页面。

· 30秒 — 每30秒刷新一次Etherlike页面。

· 60秒 — 每60秒刷新一次Etherlike页面。

Etherlike页显示所选接口上的以下Etherlike统计信息：

·帧校验序列(FCS)错误 — 显示接收的未通过循环冗余校验(CRC)的帧。CRC检测帧是否以正确顺序到达目的地。每个帧都携带一个CRC号，该CRC号在到达目的地时进行测试。如果帧之间的CRC号匹配，则数据包不包含错误。如果不是，则数据包已损坏，然后被丢弃。

·单个冲突帧 — 单个冲突涉及但最终成功传输的帧数。

·延迟冲突 — 在前512位数据之后检测到的冲突数。

·冲突过多 — 由于冲突过多而被拒绝的传输数量。

·超大数据包 — 接收的数据包数大于2000个二进制八位数。

·内部MAC接收错误 — 由于接收方上的错误而被拒绝的帧数。

·接收的暂停帧 — 接收的流控制暂停帧的数量。

·发送的暂停帧 — 发送的流控制暂停帧的数量。

步骤2.（可选）点击Clear Interface Counters以清除所选接口上的类似以太网的统计数据计数器。

步骤3.（可选）如果要清除所有接口上的Etherlike统计信息计数器，请单击Clear All Interface Counters。