确定日期

2016年5月31日

解决日期

2017年6月5日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

Sx550X、Sx350x、Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

问题说明

当Sx550X、Sx350X或Sx250交换机的PoE端口连接到3750 Catalyst交换机的PoE端口时，前者将通过PoE为后者供电。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。