确定日期

2017年2月12日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350X、Sx550X

2.2.0.x

问题说明

使用远程交换端口分析器(RSPAN)功能时，如果由于镜像操作和其他操作（如常规转发）而同时将流量转发到目标端口，则并非所有流量都镜像到RSPAN目标端口。

解决方法

当前没有解决办法。