简介

Cisco Sx250系列智能交换机设计为易于配置、管理和故障排除，让您能够专注于业务优先级。这些交换机配备了新一代高度集成且经济高效的数据包处理器，这些处理器面向运营商级以太网和中小企业(SME)应用，具有全线速性能快速以太网(FE)或千兆以太网(GE)端口，以及GE Combo平台。

通过基于Web的实用程序，您可以高效地部署和管理网络。使用易于使用的工具(如Cisco发现协议(CDP)、FindIT网络管理和Cisco Smartports)可轻松完成设置和故障排除，这些工具可让您的网络自动检测并配置所有连接的Cisco设备。

本文介绍Sx250智能交换机的特性和功能。

适用设备

- SF250系列

- SG250系列

软件版本

- 2.2.5.68

Sx250系列功能

- 用于映像和配置加载或存储操作的USB端口

— 支持USB版本2.0，支持FAT32的文件系统进行读/写，支持NTFS的只读

- USB端口允许备份和加载配置文件或新映像文件

- Mini-GBIC接口

— 支持自动检测100M或1000M小型封装热插拔(SFP)模块，并自动配置正确的速度

- SFP端口的速度可以手动配置

— 无物理层(PHY)端口不支持100 Mbps速度

- 组合端口支持

— 组合端口包括一个RJ45接口和一个Mini-GBIC(SFP)接口

- SFP接口始终优先于RJ45铜缆接口

— 当设备检测到SFP端口处于活动状态时，设备将禁用RJ45端口

- RJ45上电话插孔的LED和与SFP接口共享的LED

- 重置按钮

支持的新功能

- 基于Web的实用程序

– 搜索

— 控制面板：流量错误、端口利用率

— 向导：访问控制列表(ACL)

— 保存图标

— 系统日志弹出窗口

–Show tech-support

- 流量监控

— 基于Web的实用程序中的计数器历史记录/计数器图

- sFlow v5

- 服务质量 (QoS)

–出口策略

— 出口ACL

- 2速率3色(2R3C)

- 端口监控器/交换端口分析器(SPAN)

- 7会话SPAN

— 基于策略的流镜像

- 交换机管理

— 命令行界面(CLI)输出修饰符

- Bonjour IPv6支持

以太网供电(PoE)交换机

- SF250-48HP 48端口10/100 PoE智能交换机

- 48个FE + 4 GE（2个Combo + 2个SFP）端口

- 48个FE端口上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE预算192W

- SG250-10P 10端口千兆PoE智能交换机

- 8个GE + 2个GE（2组合）端口

- 8 GE端口上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE预算62W

- 2个供电设备(PD)端口AF/AT/60W

- SG250-26P 26端口千兆PoE智能交换机

- 24 GE + 2 GE(2 Combo)端口

- 24 GE端口上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE预算192W

- SG250-26HP 26端口千兆PoE智能交换机

- 24 GE + 2 GE(2 Combo)端口

- 24 GE端口上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE预算100W

非PoE交换机

- SF250-48 48端口10/100智能交换机

- 48个FE + 4 GE（2个SFP + 2组合）端口

- SG250-26 26端口千兆智能交换机

- 24个FE + 2个GE（2个组合）端口

产品视图

注意：下面的图像可能因设备型号而异。在本例中，显示SG250-10P交换机。

顶视图

在设备顶部，可以看到思科文本和徽标。

前视图

系统LED、USB、PD、SFP和RJ45端口，以及重置按钮位于设备前面。

数据包内容

a)  b

c)             d

a)思科250系列智能交换机

b)电源线（10端口交换机型号的电源适配器）

c)安装套件

d)快速入门指南

最低要求

- Web 浏览器：Mozilla Firefox版本36或更高版本；Microsoft Internet Explorer版本9或更高版本、Chrome版本40或更高版本、Safari版本5或更高版本

- 5类以太网电缆

- TCP/IP、网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows、Linux或Mac OS X）安装

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

服务器分配的DHCP地址

回退LAN IP

192.168.1.245

子网掩码

255.255.255.0

技术详细资料

系统 LED

此LED根据设备所处的状态指示设备的状态。

功能

LED名称

LED行为

双色LED

system

绿色

- 关闭 — 系统关闭

- 稳定 — 系统已打开并准备就绪

- 闪烁 — 启动/系统自检或获取IP地址

琥珀色

- 闪烁 — 检测硬件失败

RJ45端口

RJ45端口或以太网端口是连接网络设备（如计算机、VOIP电话等）的端口。

非PoE 交换机:10/100M 端口

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和速度

左LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

正确的LED速度

绿色

- 关闭 — 检测到10M链路或没有链路

- 稳定 — 检测到100M链路

正确的LED速度

绿色

- 熄灭 — 检测到10M/100M链路或没有链路

- 稳定 — 检测到1000M链路

非PoE 交换机:10/100/1000M 或千兆端口

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和速度

左LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

正确的LED速度

绿色

- 熄灭 — 检测到10M/100M或没有链路

- 稳定 — 检测到1000M链路

PoE 交换机: PoE端口

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和PoE

左LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

右LED PoE

琥珀色

- 熄灭 — 未检测到PD

- 稳定 — 检测到802.3af/at PD

- 闪烁 — 协商

组合端口

组合端口是两个不同物理端口的组合，可一次使用一个。

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和速度SFP

端口与RJ45共享

左LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

正确的LED速度

绿色

- 熄灭 — 检测到10M/100M链路或没有链路

- 稳定 — 检测到1000M链路

SFP端口

小型封装热插拔(SFP)端口是热插拔输入/输出设备，可插入千兆以太网端口或插槽，将端口与网络连接。

功能

LED名称

LED行为

专用Mini-GBIC端口

左LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

右LED链路/ACT

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 闪烁 — Rx/Tx数据

注意：要检查Cisco Sx250系列智能交换机的产品规格，请单击此处。

相关内容

使用入门向导配置交换机的初始设置

通过VLAN配置向导在交换机上配置虚拟局域网(VLAN)设置