目标

本文旨在向您展示如何将Cisco Business 250或350系列交换机上的接口VLAN配置为接入端口或中继端口。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

简介

虚拟局域网 (VLAN) 是一组端口，使设备能够在不考虑物理局域网 (LAN) 的情况下，通过以太网 MAC 层相互通信。如果端口能够向 VLAN 发送数据并从 VLAN 接收数据，则该端口便为该 VLAN 的成员。如果发往 VLAN 某端口的所有数据包都不包含 VLAN 标记，则该端口为 VLAN 的非标记成员。如果所有发往该端口的数据包都带有VLAN标记，则端口是VLAN的有标记成员。VLAN通常用于将终端隔离为工作组。一个基本示例是为语音设置不同的 VLAN，并为数据设置单独的 VLAN。这可确保两种数据类型的数据包彼此隔离，从而最大限度地提高交换机的利用率。

您可以将接口 VLAN 分配到特定模式（例如接入或中继端口）。

- 接入端口 — 仅传输流量至和来自分配给它的特定VLAN的端口。

- 中继端口 — 能够传输特定交换机可访问的任何或所有VLAN的流量的端口。

接口设置

第 1 步： 登录到基于 Web 的实用程序，然后选择 VLAN Management（VLAN 管理）> Interface Settings（接口设置）。

步骤2.在接口设置表中，从接口类型等于下拉列表中选择接口，然后单击开始。选项有：

- 端口 — 如果只需配置一个端口，请选择端口。

- 链路聚合(LAG) — 如果要配置LAG配置中定义的一组端口，请选择LAG。

在下面的示例中，选择 LAG。

第 3 步： 点击要修改的端口或 LAG 的单选按钮，然后点击Edit（编辑）。

然后，系统将显示一个弹出窗口，显示上一页中所选的接口类型。

第 4 步： 选择与接口所需 VLAN 模式对应的单选按钮。

- 访问 — 接口是单个VLAN的无标记成员。

- 中继 — 接口最多是一个VLAN的无标记成员，并且是一个或多个VLAN的有标记成员。

在本例中，选择“Trunk”（中继）。

第 5 步： 点击 Apply（应用）。

步骤6.然后，页面将显示设置已成功。单击 Close。

现在，您将返回到接口设置表。

步骤7.检查已配置的接口模式以验证最近的设置。

步骤8.要永久保存当前配置，请点击闪烁的保存图标。

您现在已成功分配Cisco Business 250或350系列交换机上的接口VLAN。

有关思科业务交换机的VLAN的详细信息？有关详细信息，请查看以下任何链接。

创建 VLAN 端口到VLAN成员 专用VLAN成员 接入和中继端口 基于协议的组到VLAN 端口到VLAN设置 基于子网的VLAN 将组播电视组配置为VLAN 基于协议的VLAN组 接入端口组播TV VLAN成员 客户端口组播TV VLAN成员